Contenido

Introducción

Antes de comenzar

Convenciones

Prerequisites

Componentes Utilizados

Productos Relacionados

Recuperación de información de VLAN

Tarea

Step-by-Step Instructions

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Los switches de Catalyst se configuran con redes de área local virtuales (VLAN) mediante la línea de comando o el VTP (VLAN Trunk Protocol). En ambos casos, a veces se accede a la información de SNMP (Simple Network Management Protocol) según cada VLAN. Para acceder esa información, debe determinar las VLAN configuradas. Este documento muestra cómo determinar qué VLAN se configura en un switch de Catalyst que ejecuta CatOS o IOS.

Antes de comenzar

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Prerequisites

Antes de intentar esta configuración, asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos previos:

- Familiaridad con los comandos del switch Catalyst

- Familiaridad con herramientas y comandos SNMP como snmpget y snmpwalk

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las versiones de software y hardware indicadas a continuación.

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS versión 12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Productos Relacionados

Esta configuración también puede ser usada con las siguientes versiones de hardware y software.

- Otros switches Catalyst

- Otras versiones de Catalyst IOS

Recuperación de información de VLAN

Tarea

En esta sección, usted utiliza el CISCO-VTP-MIB y accede al objeto vtpVlanState para determinar las VLAN activas en el dispositivo.

Step-by-Step Instructions

Siga los pasos a continuación.

1. Realice una snmpwalk en el dispositivo en cuestión. A continuación se muestra un ejemplo:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. El último número en cada objeto devuelto es el ID de VLAN; para cada una de estas VLAN, hay un conjunto completo de información SNMP.

Puede obtener información completa cuando consulta el objeto vtpVlanTable. Estos son objetos relevantes en la tabla:

- vtpVlanName: el nombre de la VLAN

- vtpVlanIndex: el número de identificación único de la VLAN

Verificación

Para verificar si la información proporcionada es correcta, siga estos pasos.

1. Comuníquese vía Telnet con el switch:

2. Ejecute el comando show vlan brief, como se muestra a continuación para un Catalyst que ejecuta IOS.

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. Puede comparar esta información con la salida SNMP, recopilada anteriormente. El nombre y el número de VLAN coinciden con estos valores.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Cómo agregar, modificar y eliminar VLAN en un Catalyst con SNMP

- Soporte Técnico - Cisco Systems