Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

¿Cómo descubro qué traps están habilitadas en mi switch?

¿Cómo configuro el receptor de traps en el SNMP del switch?

¿Cómo habilito las traps en el switch y qué significa cada una?

Sintaxis

Descripción de la Sintaxis

¿Cómo habilito las traps en los puertos individuales, por ejemplo, linkUp/linkDown?

Sintaxis

Descripción de la Sintaxis

Ejemplo:

¿Qué otras traps puede enviar el switch Catalyst?

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las trampas que soporta el OS Catalyst (CatOS) y cómo configurarlas en el switch.

Las operaciones de notificación (traps) permiten que los agentes del protocolo simple de administración de redes (SNMP) envíen notificaciones asíncronas de la ocurrencia de un evento. Las traps se envían de la mejor manera posible, sin ningún método que verifique su recepción.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que, antes de intentar esta configuración, se asegure de haber configurado correctamente las cadenas de comunidad del SNMP en el switch.

Nota: Consulte Cómo configurar las cadenas de comunidad del SNMP para obtener más información.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switches Catalyst de las series 4500/4000, 5500/5000 y 6500/6000

- CatOS versión 7.3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

¿Cómo descubro qué traps están habilitadas en mi switch?

Emita el comando show snmp en el modo de habilitación. Éste es un ejemplo de salida:

6509 (enable) show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

Traps Enabled:

Port,Module,Chassis,Bridge,Repeater,Vtp,Auth,ippermit,Vmps,config,entity,stpx,syslog

Port Traps Enabled: 2/1-2,3/1-48,4/1-8

Community-Access     Community-String

....

....

!--- Output suppressed.

¿Cómo configuro el receptor de traps en el SNMP del switch?

Emita el comando set snmp trap host string .

Nota: La sintaxis del comando incluye:

- host: dirección IP o alias IP del sistema para recibir traps del SNMP.

- string: cadena de comunidad que se usa para enviar traps de autenticación.

Aquí tiene un ejemplo:

6509 (enable) set snmp trap 1.1.1.1 public

SNMP trap receiver added.

Emita el comando show snmp para verificar la adición de la sentencia set snmp trap. Éste es un ejemplo de salida:

6509 (enable)  show snmp

6509 (enable)  show snmp

RMON:                       Enabled

Extended RMON Netflow Enabled : None.

!--- Output suppressed.

....

....

!--- Output suppressed.

Trap-Rec-Address  Trap-Rec-Community

---------------       -----------------

1.1.1.1               public

¿Cómo habilito las traps en el switch y qué significa cada una?

Emita el comando set snmp trap para habilitar o deshabilitar las distintas traps del SNMP en el sistema. El comando también agrega una entrada en la tabla de receptores de traps de autenticación del SNMP.

Sintaxis

set snmp trap {enable | disable} [all | auth | bridge | chasis | config | entidad | entidad | envfan | envpower | envshutdown | ippermit | módulo | repeater | stpx | syslog | sistema | vmps | vtp]

Nota: Este comando debe estar en una línea.

Descripción de la Sintaxis

Palabra clave

Descripción

Trampa

MIB

enable

Palabra clave para habilitar las traps del SNMP.

inhabilitar

Palabra clave para deshabilitar las traps del SNMP.

all

(Opcional) Palabra clave para especificar todos los tipos de traps. Consulte la documentación del switch antes de usar esta opción.

autenticación

(Opcional) Palabra clave para especificar la trap authenticationFailure de la RFC 1157 .

authenticationFailure

(.1.3.6.1.2.1.11.0.4)

SNMPv2-MIB

bridge

(Opcional) Palabra clave para especificar las traps newRoot y topologyChange de la RFC 1493. Consulte BRIDGE-MIB.

newRoot

(.1.3.6.1.2.1.17.0.1)

topologyChange (.1.3.6.1.2.1.17.0.2)

BRIDGE-MIB

chasis

(Opcional) Palabra clave para especificar las traps chassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5) y chassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6) de CISCO-STACK-MIB.

chassisAlarmOn (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.5)

chassisAlarmOff (.1.3.6.1.4.1.9.5.0.6)

CISCO-STACK-MIB

config

(Opcional) Palabra clave para especificar la trap sysConfigChange de CISCO-STACK-MIB.

sysConfigChangeTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.9)

CISCO-STACK-MIB

entidad

(Opcional) Palabra clave para especificar la trap entityMIB de ENTITY-MIB.

entConfigChange

(.1.3.6.1.2.1.47.2.0.1)

ENTITY-MIB

entityfru

(Opcional) Palabra clave para especificar la entidad FRU1.

cefcModuleStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.1)

cefcPowerStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.2)

cefcFRUInserted (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.3)

cefcFRURemoved (.1.3.6.1.4.1.9.9.117.2.0.4)

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

envfan

(Opcional) Palabra clave para especificar el ventilador ambiental.

ciscoEnvMonFanNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4)

CISCO-ENVMON-MIB

envpower

(Opcional) Palabra clave para especificar la potencia ambiental.

ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5)

CISCO-ENVMON-MIB

envshutdown

(Opcional) Palabra clave para especificar el apagado ambiental.

ciscoEnvMonShutdownNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1)

CISCO-ENVMON-MIB

envtemp

(Opcional) Palabra clave para especificar la notificación de temperatura ambiental.

ciscoEnvMonTemperatureNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3)

CISCO-ENVMON-MIB

ippermit

(Opcional) Palabra clave para especificar el acceso denegado al permiso IP de CISCO-STACK-MIB.

ipPermitDeniedTrap

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.7)

CISCO-STACK-MIB

macnotification

(Opcional) Palabra clave para especificar la notificación de dirección MAC.

cmnMacChangedNotification (.1.3.6.1.4.1.9.9.215.2.0.1)

CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB

módulo

(Opcional) Palabra clave para especificar las traps moduleUp y moduleDown de CISCO-STACK-MIB.

moduleUp

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.3)

moduleDown

(.1.3.6.1.4.1.9.5.0.4)

CISCO-STACK-MIB

repetidor

(Opcional) Palabra clave para especificar las traps rptrHealth, rptrGroupChange y rptrResetEvent de la RFC 1516. Consulte SNMP-REPEATER-MIB.

rptrHealth

(.1.3.6.1.2.1.22.0.1)

rptrGroupChange

(.1.3.6.1.2.1.22.0.2)

rptrResetEvent

(.1.3.6.1.2.1.22.0.3)

SNMP-REPEATER-MIB

stpx

(Opcional) Palabra clave para especificar la trap STPX2 .

stpxInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.1)

stpxLoopInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.3)

stpxRootInconsistencyUpdate (.1.3.6.1.4.1.9.9.82.2.0.2)

CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

syslog

(Opcional) Palabra clave para especificar las traps de notificación de syslog.

clogMessageGenerated (.1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1)

CISCO-SYSLOG-MIB

system

(Opcional) Palabra clave para especificar el sistema.

ciscoSystemClockChanged (1.3.6.1.4.1.9.9.131.2.0.1)

CISCO-SYSTEM-MIB

vmps

(Opcional) Palabra clave para especificar la trap vmVmpsChange de CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB.

vmVmpsChange

(.1.3.6.1.4.1.9.9.68.2.0.1)

CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB

vtp

(Opcional) Palabra clave para especificar VTP3 de CISCO-VTP-MIB.

vtpConfigDigestError

(.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.2)

vtpConfigRevNumberError (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.1)

vlanTrunkPortDynamicStatusChange (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.7)

vtpVersionOneDeviceDetected (.1.3.6.1.4.1.9.9.46.2.0.6)

CISCO-VTP-MIB

1 FRU = Unidad de reemplazo de campo

2 STPX = Extensiones del protocolo de árbol de expansión

3 VTP = Protocolo de enlace troncal de la VLAN

¿Cómo habilito las traps en los puertos individuales, por ejemplo, linkUp/linkDown?

Emita el comando set port trap para habilitar o deshabilitar la operación de la trap de enlace del SNMP estándar para un puerto o rango de puertos. De manera predeterminada, todas las traps del puerto están deshabilitadas.

Nota: El módulo de análisis de red (NAM) no admite este comando.

Sintaxis

set port trap mod/port {enable | disable}

Descripción de la Sintaxis

- mod/port: número de módulo y puerto del módulo.

- enable: palabra clave para activar la trap de enlace del SNMP.

- disable: palabra clave para desactivar la trap de enlace del SNMP.

Si habilita las traps, las traps correspondientes que se generan son linkUp (.1.3.6.1.2.1.11.0.3) y linkDown (.1.3.6.1.2.1.11.0.2). Estas traps provienen de IF-MIB.

Ejemplo:

En este ejemplo se muestra cómo habilitar la trap de enlace del SNMP para el módulo 1, puerto 2:

Console> (enable) set port trap 1/2 enable

Port 1/2 up/down trap enabled.

Console> (enable)

¿Qué otras traps puede enviar el switch Catalyst?

Consulte esta tabla:

Nombre del objeto de MIB

OID (ID del objeto)

MIB

ciscoFlashCopyCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.1

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashDeviceChangeTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.4

CISCO-FLASH-MIB

ciscoFlashMiscOpCompletionTrap

.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.3.0.3

CISCO-FLASH-MIB

coldstart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

warmStart

.1.3.6.1.6.3.1.1.5.2

RFC 1157-SNMP (SNMPv2-MIB)

tokenRingSoftErrExceededTrap

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.10

CISCO-STACK-MIB

lerAlarmOn

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.1

CISCO-STACK-MIB

lerAlarmOff

.1.3.6.1.4.1.9.5.0.2

CISCO-STACK-MIB

entSensorThresholdNotification

.1.3.6.1.4.1.9.9.91.2.0.1

CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB

fallingAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.2

RMON-MIB

risingAlarm

.1.3.6.1.2.1.16.0.1

RMON-MIB

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Productos y servicios de Cisco: switches

- Trampas de SNMP (Protocolo simple de gestión de redes) compatibles con IOS de Cisco y cómo configurarlas

- Ejemplos de configuración de los servicios de aplicación IP y notas técnicas

- Descargas de software de administración de redes: MIB (solo clientes registrados)

- Página de Soporte de LAN Switching

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems