Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Escenario A: Configuración de VXLAN entre tres Data Centers en modo multidifusión

Configuración base

Diagrama de la red

Configuración de DC1(VTEP1)

Configuración de DC2(VTEP2)

Configuración de DC3(VTEP3)

Situación B: Configuración de VXLAN entre dos Data Centers en modo unidifusión

Diagrama de la red

Configuración de DC1

Configuración de DC2

Verificación

Escenario A: Configuración de VXLAN entre tres Data Centers en modo multidifusión

Situación B: Configuración de VXLAN entre dos Data Centers en modo unidifusión

Troubleshoot

Diagnóstico de depuración

Captura de paquetes integrada

Comandos adicionales de depuración y resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

La LAN virtual ampliable (VXLAN) se está volviendo cada vez más popular como solución de interconexión de Data Centers (DCI). La función VXLAN se utiliza para proporcionar la extensión de Capa 2 sobre el dominio de ruteo público/Capa 3. Este documento explica la configuración básica y la resolución de problemas en los dispositivos Cisco IOS XE.

Las secciones Configurar y Verificar de este documento abarcan dos escenarios:

- El escenario A describe una configuración VXLAN entre tres Data Centers en modo multicast.

- El escenario B describe una configuración VXLAN entre dos Data Centers en modo unidifusión.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Comprensión básica de las superposiciones y la multidifusión de DCI

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- ASR 1004 que ejecuta el software 03.16.00.S

- CSR100v(VXE) que ejecuta el software 3.16.03.S

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Escenario A: Configuración de VXLAN entre tres Data Centers en modo multidifusión

Configuración base

El modo multidifusión requiere conectividad unidifusión y multidifusión entre sitios. Esta guía de configuración utiliza Open Shortest Path First (OSPF) para proporcionar conectividad de unidifusión y multidifusión independiente de protocolo bidireccional (PIM) para proporcionar conectividad de multidifusión.

Esta es la configuración base en los tres Data Centers para el modo de funcionamiento multidifusión:

!

DC1#show run | sec ospf

router ospf 1

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0

network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0

!

Configuración bidireccional de PIM:

!

DC1#show run | sec pim

ip pim bidir-enable

ip pim send-rp-discovery scope 10

ip pim bsr-candidate Loopback1 0

ip pim rp-candidate Loopback1 group-list 10 bidir

!

access-list 10 permit 239.0.0.0 0.0.0.255

!

DC1#

!

Además, el modo disperso de PIM se habilita en todas las interfaces L3, incluido el loopback:

!

DC1#show run interface lo1

Building configuration...

Current configuration : 83 bytes

!

interface Loopback1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

end

Asegúrese también de que el ruteo multicast esté habilitado en su dispositivo y de que vea la tabla multicast mroute que se está llenando.

Diagrama de la red

Configuración de DC1(VTEP1)

!

!

Vxlan udp port 1024

!

Interface Loopback1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

!

Defina los miembros VNI y la interfaz miembro en la configuración de dominio de puente:

!

bridge-domain 1

member vni 6001

member FastEthernet0/1/7 service-instance 1

!

Cree la interfaz virtual de red (NVE) y defina los miembros VNI que deben ampliarse a través de la WAN a otros Data Centers:

!

interface nve1

no ip address

shut

member vni 6001 mcast-group 239.0.0.10

!

source-interface Loopback1

!

Cree instancias de servicio a través de la interfaz LAN (es decir, la interfaz que conecta la red LAN) para superponer la VLAN determinada (tráfico etiquetado 802.1q); en este caso, VLAN 1:

!

interface FastEthernet0/1/7

no ip address

negotiation auto

cdp enable

no shut

!

Quite la etiqueta VLAN antes de enviar el tráfico a través de la superposición y púlselo después de que el tráfico de retorno se envíe a la VLAN:

!

service instance 1 ethernet

encapsulation unagged

!

Configuración de DC2(VTEP2)

!

!

Vxlan udp port 1024

!

interface Loopback1

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

!

!

bridge-domain 1

member vni 6001

member FastEthernet0/1/3 service-instance 1

!

!

interface nve1

no ip address

member vni 6001 mcast-group 239.0.0.10

!

source-interface Loopback1

shut

!

!

interface FastEthernet0/1/3

no ip address

negotiation auto

cdp enable

no shut

!

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

!

Configuración de DC3(VTEP3)

!

!

Vxlan udp port 1024

!

interface Loopback1

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

ip pim sparse-mode

!

!

bridge-domain 1

member vni 6001

member GigabitEthernet2 service-instance 1

!

interface nve1

no ip address

shut

member vni 6001 mcast-group 239.0.0.10

!

source-interface Loopback1

!

interface gig2

no ip address

negotiation auto

cdp enable

no shut

!

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

!

Situación B: Configuración de VXLAN entre dos Data Centers en modo unidifusión

Diagrama de la red

Configuración de DC1

!

interface nve1

no ip address

member vni 6001

! ingress replication shold be configured as peer data centers loopback IP address.

!

ingress-replication 2.2.2.2

!

source-interface Loopback1

!

!

interface gig0/2/1

no ip address

negotiation auto

cdp enable

!

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

!

!

!

bridge-domain 1

member vni 6001

member gig0/2/1 service-instance 1

Configuración de DC2

!

interface nve1

no ip address

member vni 6001

ingress-replication 1.1.1.1

!

source-interface Loopback1

!

!

interface gig5

no ip address

negotiation auto

cdp enable

!

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

!

!

bridge-domain 1

member vni 6001

member gig5 service-instance 1

Verificación

Escenario A: Configuración de VXLAN entre tres Data Centers en modo multidifusión

Después de completar la configuración para la situación A, los hosts conectados en cada Data Center deben poder comunicarse entre sí dentro del mismo dominio de broadcast.

Utilice estos comandos para verificar las configuraciones. En la situación B figuran algunos ejemplos.

Router#show nve vni

Router#show nve vni interface nve1

Router#show nve interface nve1

Router#show nve interface nve1 detail

Router#show nve peers

Situación B: Configuración de VXLAN entre dos Data Centers en modo unidifusión

En DC1:

DC1#show nve vni

Interface    VNI     Multicast-group    VNI state

nve1        6001           N/A               Up

DC1#show nve interface nve1 detail

Interface: nve1, State: Admin Up, Oper Up Encapsulation: Vxlan

source-interface: Loopback1    (primary:1.1.1.1 vrf:0)

Pkts In     Bytes In      Pkts Out     Bytes Out

60129       6593586        55067        5303698

DC1#show nve peers

Interface     Peer-IP      VNI        Peer state

nve1          2.2.2.2       6000          -

En DC2:

DC2#show nve vni

Interface VNI Multicast-group VNI state

nve1 6000 N/A Up

DC2#show nve interface nve1 detail

Interface: nve1, State: Admin Up, Oper Up Encapsulation: Vxlan

source-interface: Loopback1 (primary:2.2.2.2 vrf:0)

Pkts In Bytes In Pkts Out Bytes Out

70408 7921636 44840 3950835

DC2#show nve peers

Interface Peer-IP VNI Peer state

nve 1 1.1.1.1 6000 Up

DC2#show bridge-domain 1

Bridge-domain 1 (3 ports in all)

State: UP Mac learning: Enabled

Aging-Timer: 300 second(s)

BDI1 (up)

GigabitEthernet0/2/1 service instance 1

vni 6001

AED MAC address Policy Tag Age Pseudoport

0 7CAD.74FF.2F66 forward dynamic 281 nve1.VNI6001, VxLAN src: 1.1.1.1 dst: 2.2.2.2

0 B838.6130.DA80 forward dynamic 288 nve1.VNI6001, VxLAN src: 1.1.1.1 dst: 2.2.2.2

0 0050.56AD.1AD8 forward dynamic 157 nve1.VNI6001, VxLAN src: 1.1.1.1 dst: 2.2.2.2

Troubleshoot

Los comandos descritos en la sección Verificar proporcionan pasos básicos de troubleshooting. Estos diagnósticos adicionales pueden resultar útiles cuando el sistema no funciona.

Nota: Algunos de estos diagnósticos pueden causar un aumento de la memoria y del uso de la CPU.

Diagnóstico de depuración

#debug nve error

*Jan 4 20:00:54.993: NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for mcast nodes cast nodes

*Jan 4 20:00:54.993: NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for mcast nodes cast nodes

*Jan 4 20:00:54.995: NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for peer nodes eer nodes

*Jan 4 20:00:54.995: NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for peer nodes

#show nve log error

[01/01/70 00:04:34.130 UTC 1 3] NVE-MGR-STATE ERROR: vni 6001: error in create notification to Tunnel

[01/01/70 00:04:34.314 UTC 2 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force up successful for mcast nodes

[01/01/70 00:04:34.326 UTC 3 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force up successful for peer nodes

[01/01/70 01:50:59.650 UTC 4 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for mcast nodes

[01/01/70 01:50:59.654 UTC 5 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for peer nodes

[01/01/70 01:50:59.701 UTC 6 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force up successful for mcast nodes

[01/01/70 01:50:59.705 UTC 7 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force up successful for peer nodes

[01/01/70 01:54:55.166 UTC 8 61] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for mcast nodes

[01/01/70 01:54:55.168 UTC 9 61] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for peer nodes

[01/01/70 01:55:04.432 UTC A 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force up successful for mcast nodes

[01/01/70 01:55:04.434 UTC B 3] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force up successful for peer nodes

[01/01/70 01:55:37.670 UTC C 61] NVE-MGR-PEER ERROR: Intf state force down successful for mcast nodes

#show nve log event

[01/04/70 19:48:51.883 UTC 1DD16 68] NVE-MGR-DB: Return vni 6001 for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:48:51.884 UTC 1DD17 68] NVE-MGR-DB: Return pd_hdl[0x1020010] for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:48:51.884 UTC 1DD18 68] NVE-MGR-DB: Return vni 6001 for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:01.884 UTC 1DD19 68] NVE-MGR-DB: Return pd_hdl[0x1020010] for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:01.884 UTC 1DD1A 68] NVE-MGR-DB: Return vni 6001 for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:01.885 UTC 1DD1B 68] NVE-MGR-DB: Return pd_hdl[0x1020010] for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:01.885 UTC 1DD1C 68] NVE-MGR-DB: Return vni 6001 for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:11.886 UTC 1DD1D 68] NVE-MGR-DB: Return pd_hdl[0x1020010] for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:11.886 UTC 1DD1E 68] NVE-MGR-DB: Return vni 6001 for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:11.887 UTC 1DD1F 68] NVE-MGR-DB: Return pd_hdl[0x1020010] for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:11.887 UTC 1DD20 68] NVE-MGR-DB: Return vni 6001 for pi_hdl[0x437C9B68]

[01/04/70 19:49:21.884 UTC 1DD21 68] NVE-MGR-DB: Return pd_hdl[0x1020010] for pi_hdl[0x437C9B68]

Captura de paquetes integrada

La función Embedded Packet Capture (EPC) disponible en el software Cisco IOS XE puede proporcionar información adicional para la resolución de problemas.

Por ejemplo, esta captura explica el paquete encapsulado por VXLAN:

Configuración EPC (TEST_ACL es la lista de acceso utilizada para filtrar los datos de captura):

#monitor capture TEST access-list TEST_ACL interface gigabitEthernet0/2/0 both

#monitor capture TEST buffer size 10

#monitor capture TEST start

Aquí está el vaciado de paquetes que resulta:

# show monitor capture TEST buffer dump

# monitor capture TEST export bootflash:TEST.pcap       // with this command

you can export the capture in pcap format to the bootflash,

which can be downloaded and opened in wireshark.

Este es un ejemplo que explica cómo funciona el protocolo simple de mensajes de control de Internet (ICMP) sobre VXLAN.

Protocolo de resolución de direcciones (ARP) enviado sobre superposición de VXLAN:

Respuesta ARP:

Solicitud ICMP:

Respuesta ICMP:

Comandos adicionales de depuración y resolución de problemas

Esta sección describe algunos comandos de depuración y resolución de problemas más.

En este ejemplo, las partes resaltadas de la depuración muestran que la interfaz NVE no pudo unirse al grupo multicast. Por lo tanto, la encapsulación VXLAN no estaba habilitada para VNI 6002. Estos resultados de depuración apuntan a problemas de multidifusión en la red.

#debug nve all

*Jan 5 06:13:55.844: NVE-MGR-DB: creating mcast node for 239.0.0.10

*Jan 5 06:13:55.846: NVE-MGR-MCAST: IGMP add for (0.0.0.0,239.0.0.10) was failure

*Jan 5 06:13:55.846: NVE-MGR-DB ERROR: Unable to join mcast core tree

*Jan 5 06:13:55.846: NVE-MGR-DB ERROR: Unable to join mcast core tree

*Jan 5 06:13:55.846: NVE-MGR-STATE ERROR: vni 6002: error in create notification to mcast

*Jan 5 06:13:55.846: NVE-MGR-STATE ERROR: vni 6002: error in create notification to mcast

*Jan 5 06:13:55.849: NVE-MGR-TUNNEL: Tunnel Endpoint 239.0.0.10 added

*Jan 5 06:13:55.849: NVE-MGR-TUNNEL: Endpoint 239.0.0.10 added

*Jan 5 06:13:55.851: NVE-MGR-EI: Notifying BD engine of VNI 6002 create

*Jan 5 06:13:55.857: NVE-MGR-DB: Return vni 6002 for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:13:55.857: NVE-MGR-EI: VNI 6002: BD state changed to up, vni state to Down

Este es el informe de pertenencia al protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) que se enviará una vez que VNI se una al grupo mcast:

Este ejemplo muestra el resultado de depuración esperado después de configurar un VNI en NVE para el modo de multidifusión, si Multicast funciona como se esperaba:

*Jan 5 06:19:20.335: NVE-MGR-DB: [IF 0x14]VNI node creation

*Jan 5 06:19:20.335: NVE-MGR-DB: VNI Node created [437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.336: NVE-MGR-PD: VNI 6002 create notification to PD

*Jan 5 06:19:20.336: NVE-MGR-PD: VNI 6002 Create notif successful, map [pd 0x1020017] to [pi 0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.336: NVE-MGR-DB: creating mcast node for 239.0.0.10

*Jan 5 06:19:20.342: NVE-MGR-MCAST: IGMP add for (0.0.0.0,239.0.0.10) was successful

*Jan 5 06:19:20.345: NVE-MGR-TUNNEL: Tunnel Endpoint 239.0.0.10 added

*Jan 5 06:19:20.345: NVE-MGR-TUNNEL: Endpoint 239.0.0.10 added

*Jan 5 06:19:20.347: NVE-MGR-EI: Notifying BD engine of VNI 6002 create

*Jan 5 06:19:20.347: NVE-MGR-DB: Return pd_hdl[0x1020017] for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.347: NVE-MGR-DB: Return vni 6002 for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.349: NVE-MGR-DB: Return vni state Create for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.349: NVE-MGR-DB: Return vni state Create for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.349: NVE-MGR-DB: Return vni 6002 for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.351: NVE-MGR-EI: L2FIB query for info 0x437C9B28

*Jan 5 06:19:20.351: NVE-MGR-EI: PP up notification for bd_id 3

*Jan 5 06:19:20.351: NVE-MGR-DB: Return vni 6002 for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.352: NVE-MGR-STATE: vni 6002: Notify clients of state change Create to Up

*Jan 5 06:19:20.352: NVE-MGR-DB: Return vni 6002 for pi_hdl[0x437C9B28]

*Jan 5 06:19:20.353: NVE-MGR-PD: VNI 6002 Create to Up State update to PD successful

*Jan 5 06:19:20.353: NVE-MGR-EI: VNI 6002: BD state changed to up, vni state to Up

*Jan 5 06:19:20.353: NVE-MGR-STATE: vni 6002: No state change Up

*Jan 5 06:19:20.353: NVE-MGR-STATE: vni 6002: New State as a result of create Up

Información Relacionada

- Compatibilidad con VxLAN Cisco CSR 1000V

- Guía de Configuración del Software de Routers de Servicios de Agregación de Cisco ASR 1000 Series

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems