Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Diagrama de la red

Configuración de alto nivel

Configuración

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo implementar L2 Ethernet VPN (EVPN) Virtual Extensible LAN (VXLAN) IPv6 Overlay en Nexus 9000.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Border Gateway Protocol (BGP)

- Abrir primero la ruta más corta (OSPF)

- EVPN

- IPV6

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco N9K-C93180YC-FX que ejecuta la versión 9.3.1(9)

- Cisco N9K-C93216TC-FX2 que ejecuta la versión 9.3(7)

- Cisco Aggregation Service Router (ASR) con host final habilitado para IPv4 e IPv6

- Cisco N9K-C93180YC-EX que ejecuta la versión 9.3(8)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Diagrama de la red

Configuración de alto nivel

1. Instalar características

2. Configurar dirección IP - Subyacente

3. Configurar IGP - OSPF

4. Configurar MP - BGP

5. Configuración de VLAN y EVPN Overlay

6. Configurar e-BGP entre hosts y hojas

Configuración

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Utilice estos comandos para resolver problemas de configuración:

#show bgp l2vpn evpn

#show nve peer

#show nve vni

# show ip arp <> >> On host side