Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo utilizar la función Prefix Delegation para configurar el servidor y el cliente DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol para IPv6). Esta función se puede utilizar para administrar cambios en el link, la subred y el direccionamiento del sitio.

En este ejemplo de configuración, el router denominado servidor DHCPv6 tiene habilitada la función de delegación de prefijos y actúa como router delegado. El router que delega automatiza el proceso de asignación de prefijos al router que solicita (es decir, el cliente DHCP). Una vez que el servidor ha delegado prefijos al cliente, la interfaz conectada a la red de área local (LAN) del router solicitante tiene una dirección IPv6 usando el bloque de prefijo recibido. A continuación, el router solicitante anuncia esta dirección en los mensajes de anuncio del router. Los routers cliente (es decir, los routers de la red local) pueden utilizar la opción autoconfig para extraer la dirección IP global de los mensajes anunciados de anuncio de router por el cliente DHCP.

Prerequisites

Requirements

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Conocimiento de Direccionamiento IPv6 y Conectividad Básica

- Conocimiento de la Implementación de DHCP para IPv6

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Las configuraciones en este documento se basan en el Cisco 3700 Series Router en Cisco IOS® Software Release Software 12.4 (15)T 13.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Configuración del Servidor DHCP

- Configuración del cliente DHCP

- Configuración de Clientes LAN Locales 1 y 2

Aquí hay un enlace al vídeo que muestra los pasos involucrados en la configuración de DHCPv6 en los routers Cisco IOS disponibles en la Comunidad de soporte de Cisco:

Configuración de DHCPv6 en Cisco IOS

DHCPSERVER#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPSERVER

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 dhcp pool dhcpv6

!--- The DHCP pool is named "dhcpv6."

!

prefix-delegation pool dhcpv6-pool1 lifetime 1800 600

!--- The prefix delegation pool name is "dhcpv6-pool1."

!

dns-server 2001:DB8:3000:3000::42

domain-name example.com

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:0:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 dhcp server dhcpv6

clock rate 2000000

!

ipv6 local pool dhcpv6-pool1 2001:DB8:1200::/40 48

!--- The prefix pool named dhcpv6-pool1 has a prefix of length !--- /40 from which it will delegate (sub)prefixes of length /48.

!

end

DHCPCLIENT#show running-config

version 12.4

!

hostname DHCPCLIENT

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address autoconfig default

!--- The autoconfig default adds a static ipv6 !--- default route pointing to upstream DHCP server.

!

ipv6 enable

ipv6 dhcp client pd prefix-from-provider

!--- The DHCP client prefix delegation is !--- given the name prefix-from-provider.

!

clock rate 2000000

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address prefix-from-provider ::1:0:0:0:1/64

!--- The first 48 bits are imported from the delegated !--- prefix (2001:db8:1200) and the ::/64 is the client !--- identifier that gives the interface Fa0/1 the !--- global IPv6 address 2001:DB8:1200:1::1/64.

!

ipv6 enable

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 enable

ipv6 address prefix-from-provider ::1/64

!--- Similarly, the global IPv6 address !--- for fa0/1 is 2001:DB8:1200::1.

!

end

Configuración de LAN local

Cliente 1

Cliente 2

CLIENT1#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT1

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

!--- The clients can run autoconfig to get an IPv6 !--- address depending on the router advertisements !--- sent by the DHCP client (requesting router).

!

ipv6 enable

!

end

CLIENT2#show running-config

version 12.4

!

hostname CLIENT2

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

!

end

Verificación

Utilice los comandos descritos en esta sección para verificar la configuración.

Nota: Para conservar espacio, algunos resultados de esta sección se ajustan a una nueva línea.

En el servidor DHCP

El resultado de esta sección muestra que el número de clientes activos es 1 y también muestra otra información de parámetros de configuración, como la dirección del servidor de nombres de dominio y la información de tiempo de vida preferida.

show ipv6 dhcp pool

DHCPv6 pool: dhcpv6

Prefix pool: dhcpv6-pool1

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Active clients: 1

El comando show ipv6 dhcp binding proporciona información sobre los clientes, que incluye sus DUID, IAPD, prefijos y sus vidas preferidas y válidas.

show ipv6 dhcp binding

Client: FE80::C002:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2020FB40000

Username : unassigned

Interface : Serial0/0

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 02 2002 01:26 AM (1707 seconds)

En el cliente DHCP

El comando show ipv6 dhcp interface muestra que la interfaz S0/0 está configurada en modo cliente y también muestra los detalles de la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio que recibió del servidor DHCP.

show ipv6 dhcp interface

Serial0/0 is in client mode

State is OPEN

Renew will be sent in 00:04:37

List of known servers:

Reachable via address: FE80::C003:FFF:FEB4:0

DUID: 00030001C2030FB40000

Preference: 0

Configuration parameters:

IA PD: IA ID 0x00060001, T1 300, T2 480

Prefix: 2001:DB8:1200::/48

preferred lifetime 600, valid lifetime 1800

expires at Mar 01 2002 10:59 AM (1777 seconds)

DNS server: 2001:DB8:3000:3000::42

Domain name: example.com

Information refresh time: 0

Prefix name: prefix-from-provider

Rapid-Commit: disabled

El comando show ipv6 interface en las interfaces FastEthernet Fa0/0 y Fa0/1 proporciona este resultado:

show ipv6 int fa0/0

show ipv6 int fa0/1

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1::1, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1535 preferred lifetime 335

!--- Output omitted.

FastEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C002:FFF:FEB4:1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200::1, subnet is

2001:DB8:1200::/64 [CAL/PRE]

valid lifetime 1712 preferred lifetime 512

!--- Output omitted.

El comando show ipv6 general-prefix verifica cualquier prefijo recibido (prefijo general) del servidor DHCP a través de la delegación de prefijos.

show ipv6 general-prefix

IPv6 Prefix prefix-from-provider, acquired via DHCP PD

2001:DB8:1200::/48 Valid lifetime 1656, preferred lifetime 456

!--- 2001:DB8:1200::/48 is the general prefix received from server.

FastEthernet0/1 (Address command)

FastEthernet0/0 (Address command)

En los clientes LAN locales

El comando show ipv6 interface en la interfaz FastEthernet Fa0/0 de los routers cliente Client 1 y Client 2 proporciona este resultado:

show ipv6 int fa0/0

Cliente 1

Cliente 2

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C000:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:1:C000:FFF:FEB4:0, subnet is

2001:DB8:1200:1::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1709 preferred lifetime 509

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address

is FE80::C001:FFF:FEB4:0

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:1200:0:C001:FFF:FEB4:0, subnet

is 2001:DB8:1200::/64 [EUI/CAL/PRE]

valid lifetime 1770 preferred lifetime 570

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Compatibilidad con tecnología IPv6

- Configuración de DHCPv6 en Cisco IOS

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems