Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Configurar

Diagrama de la red

Verificación

Referencias

Introducción

Este documento describe cómo implementar/configurar EVPN de Capa 2 sobre MPLS de ruteo de segmentos en switches Nexus de Cisco serie 9000.

Prerequisites

Requirements

Se requiere para tener conocimiento sobre BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, Segment Routing(SR)

Componentes Utilizados

Switch Cisco Nexus 93360YC-FX2 en ejecución con 9.3.(3)

Switch Cisco Nexus 93240YC-FX2 con 9.3.(3)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Background

Definición de VPN de Capa 2, VPLS/L2-EVPN es un servicio de VPN de Capa 2 Multipunto a Multipunto que conecta múltiples ramas de un Cliente, en una única arquitectura lógica conmutada a través de una red IP/MPLS.

EVPN-MPLS SR de Capa 2:

- EVPN (RFC 7432) es una solución basada en MPLS de BGP que se ha utilizado para los servicios Ethernet de última generación en la red de Data Center virtualizada

- EVPN utiliza varios bloques de creación como ‘RD’, ‘RT’ y ‘VRF’ de las tecnologías MPLS existentes

- EVPN actúa a diferencia de las VPLS existentes al habilitar el aprendizaje de MAC basado en el plano de control en el núcleo

- En EVPN, los PE que participan en las instancias de EVPN aprenden las rutas MAC del cliente en el plano de control mediante el protocolo MP-BGP

- El aprendizaje de MAC en el plano de control proporciona una serie de ventajas que permiten a EVPN hacer frente a las deficiencias de VPLS, incluida la compatibilidad con el multihoming con equilibrio de carga por flujo

- SR L2 EVPN es una nueva función disponible en NXOS 9.3(1) y es compatible con la plataforma Nexus serie 9300 FX2

Limitaciones para L2 EVPN sobre SR MPLS:

- La inundación EVPN de Capa 2 de ruteo de segmentos se basa en el mecanismo de replicación de ingreso

- Utiliza la ruta EVPN Tipo 3 para el tráfico BUM

- El núcleo MPLS no admite multidifusión

- No se admite la supresión ARP

- No se admite la comprobación de coherencia en VPC

- El mismo EVI L2 y EVI L3 no se pueden configurar juntos

Configurar

Diagrama de la red

Pasos de configuración de alto nivel:

- Funciones de instalación

- Configurar Dirección Ip -Subyacente

- Configuración de IGP-OSPF

- Configuración de MP-BGP

- Configuración de VLAN y Superposición de EVPN

- Configuración del host final para la capa 2

Verificación

Referencias

Informe técnico de routing de segmentos en switches de plataforma Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200 y 3100

Configuración de EVPN de Capa 2 sobre MPLS de Ruteo de Segmentos