Contenido

Introducción

Componentes Utilizados

Restricciones de Bridge Domain Interfaces

Pasos de resumen

PASOS DETALLADOS

Diagrama de la red

Configuraciones

Asignación de una Dirección MAC

Verificación de la Configuración de la Interfaz de Dominio de Bridge

PASOS DETALLADOS

Asistencia Técnica

Introducción

Un dominio de puente debe incluir un conjunto de interfaces lógicas que participan en el aprendizaje y reenvío de la capa 2. Opcionalmente, puede configurar un identificador de VLAN y una interfaz de ruteo para que el dominio de puente también admita el ruteo IP de Capa 3.

Los routers de servicios integrados Cisco ISR serie 4000 admiten la función de interfaz de dominio de puente (BDI) para empaquetar segmentos Ethernet de capa 2 en IP de capa 3.

La interfaz de dominio de puente admite las siguientes funciones:

- terminación IP

- Terminación de VPN de capa 3

- Gestión de protocolo de resolución de direcciones (ARP), G-ARP y P-ARP

- asignación de dirección MAC

Antes de configurar una interfaz de dominio de bridge, debe entender los conceptos siguientes:

- Descripción General del Circuito Virtual Ethernet

- Encapsulación de Interfaz de Dominio de Bridge

- Asignación de una Dirección MAC

- Compatibilidad con protocolos IP

- Compatibilidad con IP Forwarding

- Reenvío de paquetes

- Estadísticas de la interfaz de dominio del puente

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el router ISR 4000

Restricciones de Bridge Domain Interfaces

Las siguientes son las restricciones relativas a las interfaces de dominio de bridge:

Solamente se soportan 4096 interfaces de dominio de bridge por sistema.

Para una interfaz de dominio de puente, el tamaño máximo de la unidad de transmisión (MTU) se puede configurar entre 1500 y 9216 bytes.

Las interfaces de dominio de puente soportan solamente las siguientes funciones:

- Multidifusión IPv4

- Marcado y regulación de QoS. No se admiten el modelado y la colocación en cola

- VRF IPv4

- Reenvío unidifusión IPv6

- Routing dinámico como BGP, OSPF, EIGRP, RIP, ISIS y STATIC

- Hot Standby Router Protocol (HSRP) desde IOS XE 3.8.0 en adelante.

- Protocolo de redundancia de router virtual (VRRP) desde IOS XE 3.8.0 en adelante.

- Las interfaces de dominio de puente no admiten las siguientes funciones:

- PPP sobre Ethernet (PPPoE)

- Protocolo de detección de reenvío bidireccional (BFD)

- Netflow

- QoS

- Reconocimiento de aplicaciones basadas en la red (NBAR) o codificación de vídeo avanzada (AVC)

- MPLS TE generado sobre la interfaz BDI no se soporta y Blackholed.

Pasos de resumen

1. enable

2. configure terminal

3. interface BDI interface number

4. encapsulation dot1q <first-tag> [second-dot1q <second-tag>]

5. Siga uno de los siguientes pasos:

- ip address ip-address mask

- dirección ipv6 { X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X / prefix [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ default ]}

6. mac-address { mac-address }

7. no shut

8. número de interfaz GigabitEthernet de la interfaz

9. sin dirección de IP

10. service instance [number] ethernet

11. encapsulation dot1q <first-tag>

12. bridge-domain <number>

PASOS DETALLADOS

Comando o acción

Propósito

Paso 1

configure terminal

Router# configure terminal

Ingresa en el modo de configuración global.

Paso 2

interface BDI {interface number}

Router(config-if)# interface BDI3

Especifica una interfaz de dominio de puente en un router de servicios integrados Cisco ISR serie 4000.

Paso 3

encapsulation encapsulation dot1q [second-dot1q ]

Router(config-if)# encapsulation dot1Q 1 second-dot1q 2

Define el tipo de encapsulación.

El ejemplo muestra cómo definir dot1q como el tipo de encapsulación.

Paso 4

Siga uno de los siguientes pasos:

ip address ip-address mask

ipv6 address {X:X:X:X::X link-local | X:X:X:X::X/prefix [ anycast | eui-64 ] | autoconfig [ default ]}

Router(config-if)# ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# ipv6 address AB01:CD1:123:C::/64 eui-64

Especifica la dirección IPv4 o IPv6 para la interfaz de dominio de puente.

Paso 6

match security-group destination tag sgt-number

Router(config-route-map)# match security-group destination tag 150

Configura el valor para la etiqueta de seguridad de destino de grupo de seguridad.

Paso 6

mac address {mac-address}

Router(config-if)# mac-address 1.1.1

Especifica la dirección MAC para la interfaz de dominio de puente.

Paso 7

no shut

Router(config-if)# no shut

Habilita la interfaz de dominio de bridge.

Paso 8

shut

Router(config-if)# shut

Inhabilita la interfaz de dominio de puente en el router de servicios integrados Cisco ISR serie 4000.

Diagrama de la red

Configuraciones

ISR 4000-1

ISR 4000-2

interface BDI1

mac-address 0001.0001.0001

IP address 100.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

Finalizar

!

interface GigabitEthernet0/0/1

sin dirección de IP

negotiation auto

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 1

no shut

!

interface BDI1

mac-address 0002.0002.0002

IP address 100.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation dot1Q 100

Finalizar

!

interface GigabitEthernet0/0/0

sin dirección de IP

negotiation auto

service instance 100 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 1

no shut

!

Asignación de una Dirección MAC

Todas las interfaces de dominio de puente en el chasis Cisco ISR 4000 comparten una dirección MAC común. A la primera interfaz de dominio de puente en un dominio de puente se le asigna una dirección MAC. Luego, la misma dirección MAC se asigna a todas las interfaces de dominio de bridge que se crean en ese dominio de bridge.

Verificación de la Configuración de la Interfaz de Dominio de Bridge

PASOS DETALLADOS

Paso 1 show interfaces bdi

Muestra el resumen de configuración del BDI correspondiente.

Router# showlik interfaces bdi 1

BDI1 está activo, el protocolo de línea está activo

El hardware es BDI, la dirección es 0001.0001.0001 (bia 00c8.8bee.5993)

La dirección de Internet es 100.1.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/seg, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulación 802.1Q VLAN, ID de VLAN 100, loopback no configurado

Keepalive no admitido

Tipo ARP: ARPA, tiempo de espera ARP 04:00:00

Última entrada 00:06:07, salida 00:00:50, salida no colgar nunca

La última compensación de los contadores "show interface" nunca

Cola de entrada: 0/375/0/0 (tamaño/máx/caídas/vaciados); Caídas totales de resultados: 0

Estrategia de almacenamiento en cola fifo

Cola de salida: 0/40 (tamaño/máx.)

Velocidad de entrada de 5 minutos, 0 bits/seg, 0 paquete/seg

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 packets input, 3366 bytes, 0 no buffer

Difusiones 0 recibidas (0 multidifusión IP)

0 fragmentos, 0 gigantes, 0 aceleradores

0 errores de entrada, 0 CRC, 0 trama, 0 desbordamiento, 0 ignorado

87 paquetes de salida, 22568 bytes, 0 agotamiento

0 errores de salida, 0 reinicios de interfaz

0 caídas de protocolo desconocidas

0 fallas de búfer de salida, 0 búfers de salida eliminados

Paso 2 show platform software interface fp active name

Muestra la configuración de la interfaz de dominio de bridge en un Procesador de reenvío.

Router# show platform software interface fp active name bdi 1

Nombre: BDI1, ID: 8, ID de QFP: 9, programaciones: 4096

Tipo: BDI, estado: habilitado, ID de SNMP: 4, MTU: 1500

IP Address: 100.1.1.1

Dirección IPv6: ::

Indicadores: ipv4

Indicadores ICMP: inalcanzables, no-redirects, no-info-reply, no-mask-reply

Indicadores ICMP6: inalcanzables, sin redireccionamientos

SMI habilitado en protocolos: DESCONOCIDO

Usuario autenticado:

ID de link FRR: 65535

ID de dominio de puente: 1

BANDERA BDI: 0

Nombre de vNet: , etiqueta vNet: 0, información adicional de vNet: 0

Sucio: desconocido

Comprobación de integridad de la dependencia de la MOA: PASS       //significa que la programación de hardware BDI es correcta.

ID de Obj de OMA: 109

Paso 3 show platform hardware qfp active interface if-name

Muestra la configuración de la interfaz de dominio de bridge en una ruta de datos.

Router# show platform hardware qfp active interface if-name BDI1

Información general de la interfaz

Nombre de la interfaz: BDI1

Estado de la interfaz: VALID (VÁLIDO)

Gestión de interfaz de plataforma: 8

Identificador de interfaz QFP: 9

Rx uidb: 32761

Tx uidb: 32759

Canal: 0

Relaciones de interfaz

Información de configuración de la interfaz BGPPA/QPPB

Acceso: BGPPA/QPPB no configurado. indicadores: 0000

Egress: BGPPA no configurado. indicadores: 0000

ipv4_input enabled.

ipv4_output enabled.

layer2_input enabled.

layer2_output habilitado.

ess_ac_input enabled.

Funciones Enlazadas a la Interfaz:

2 GIC FIA estado

DB DE INYECTOS DE 65 PUNTOS

69 cpp_l2bd_svr

41 icmp_svr

43 ipfrag_svr

44 ipreass_svr

Protocolo 0 - ipv4_input

identificador FIA - CP:0x56432e2146c0 DP:0xead8fc80

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_ISSUE (M)

IPV4_INPUT_ARL_SANITY (M)

IPV4_INPUT_DST_LOOKUP_CONSUME (M)

IPV4_INPUT_FOR_US_MARTIAN (M)

IPV4_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_IPOPTIONS_PROCESS (M)

IPV4_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protocolo 1 - ipv4_output

identificador FIA - CP:0x56432e213fb8 DP:0xead9d100

IPV4_VFR_REFRAG (M)

IPV4_OUTPUT_L2_REWRITE (M)

IPV4_OUTPUT_FRAG (M)

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LAYER2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

IPV4_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protocolo 8 - capa 2_input

identificador FIA - CP:0x56432e214d80 DP:0xead83080

LAYER2_INPUT_SIA (M)

LAYER2_INPUT_LOOKUP_PROCESS (M)

CAPA2_INPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE (M)

Protocolo 9 - capa 2_salida

identificador FIA - CP:0x56432e214000 DP:0xead9c880

BDI_VLAN_TAG_ATTACH

BDI_LAYER2_LOOKUP_GOTO

LAYER2_BRIDGE

BDI_OUTPUT_GOTO_OUTPUT_FEATURE

LAYER2_OUTPUT_DROP_POLICY (M)

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Protocolo 14 - ess_ac_input

identificador FIA - CP:0x56432e2140d8 DP:0xead9af00

PPPOE_GET_SESSION

ESS_ENTER_SWITCHING

PPPOE_HANDLE_UNCLASSIFIED_SESSION

DEF_IF_DROP_FIA (M)

Paso 4 Función debug platform hardware qfp

Router# debug platform hardware qfp active feature l2bd client all

La depuración del cliente CPP L2BD seleccionada está activada.

Paso 5: módulo de seguimiento de procesos en tiempo de ejecución de seguimiento del administrador de procesos de la plataforma

Habilita los mensajes de seguimiento del Procesador de ruta del Administrador de reenvío y del Procesador de servicio incrustado para el proceso del Administrador de reenvío.

Router(config)# platform trace slot F0 bay 0 process forwarding-manager module interfaces level info

Paso 6 Interfaces del módulo de seguimiento del proceso de inicialización del reenvío del administrador

Habilita los mensajes de seguimiento del Procesador de Ruta del Administrador de Reenvío y del Procesador de Servicio Incrustado para el proceso del Administrador de Reenvío del Procesador de Ruta durante el inicio.

Router(config)# platform trace boottime slot R0 bay 1 process forwarding-manager forwarding-manager level max

Asistencia Técnica

Descripción

Enlace

El sitio web de soporte y documentación de Cisco proporciona recursos online para descargar documentación, software y herramientas. Utilice estos recursos para instalar y configurar el software y solucionar y resolver problemas técnicos con los productos y tecnologías de Cisco. El acceso a la mayoría de las herramientas del sitio web de soporte y documentación de Cisco requiere una ID de usuario y una contraseña de Cisco.com.

http://www.cisco.com/cisco