Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración de IS-IS de muestra

Diagrama de la red

Configuraciones

Supervisión IS-IS

Supervisión de las adyacencias IS-IS

Supervisión de la base de datos IS-IS

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

El objetivo de este documento es mostrar una configuración básica de Sistema intermedio a Sistema intermedio (IS-IS) para IP en los routers Cisco. Además de la configuración, se demuestra cómo monitorear la información de IS-IS, como la información de elección del Sistema Intermedio Designado (DIS) y la información de la base de datos IS-IS.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 12.1(5)T9 del software Cisco IOS ®.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configuración de IS-IS de muestra

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Para habilitar IS-IS para IP en un router Cisco y hacer que éste intercambie información de ruteo con otros routers habilitados para IS-IS, debe realizar estas dos tareas:

- Habilite el proceso IS-IS y asigne un área

- Habilite IS-IS para el IP Routing en una interfaz

Otras tareas de configuración son optativas, no obstante, las dos tareas anteriores son obligatorias. Para obtener más información sobre las tareas de configuración opcionales, consulte Configuración de IS-IS Integrado.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router 1

- Router 2

- Router 3

Las siguientes configuraciones de ejemplo configuran todos los routers en la topología anterior con estos parámetros:

- Área 49.0001

- Routers de nivel 1 (L1) y nivel 2 (L2) (este es el valor predeterminado a menos que se especifique lo contrario)

- Ningún parámetro optativo

- Ejecución de IS-IS sólo para IP

- Interfaces de loopback (los loopbacks son anunciados por IS-IS, no está habilitado para IS-IS)

Router 1

!

interface Loopback0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.12.1 255.255.255.0

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 49.0001.1720.1600.1001.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router, !--- makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface), !--- and assigns area and system ID to router.

Router 2

!

interface Loopback0

ip address 172.16.2.2 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

Interface Ethernet0

ip address 172.16.12.2 255.255.255.0

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

Interface Serial0

ip address 172.16.23.1 255.255.255.252

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Serial0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 49.0001.1720.1600.2002.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router, !--- makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface), !--- and assigns area and system ID to router.

Router 3

!

interface Loopback0

ip address 172.16.3.3 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface !--- and assigns IP address to !--- interface Loopback0.

!

Interface Serial0

ip address 172.16.23.2 255.255.255.252

ip router Isis

!--- Assigns IP address to !--- interface Serial0 and enables !--- IS-IS for IP on the interface.

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 49.0001.1234.1600.2231.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router, !--- makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface), !--- and assigns area and system ID to router.

Supervisión IS-IS

Existen varios comandos show disponibles para monitorear el estado de IS-IS en un router Cisco. Este documento muestra algunos de los comandos más básicos, en relación con las configuraciones anteriores del router.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Supervisión de las adyacencias IS-IS

Utilice el comando show clns neighbor para mostrar las adyacencias para un router específico. Este es el resultado de este comando desde el Router 1 (R1) y el Router 2 (R2):

R1# show clns neighbor

System Id   Interface  SNPA            State  Holdtime  Type Protocol

R2          Et0        0000.0c47.b947  Up     24        L1L2 ISIS

R2# show clns neighbor

System Id  Interface  SNPA             State  Holdtime  Type Protocol

R1         Et0        0000.0c09.9fea   Up     24        L1L2 ISIS

R3         Se0        *HDLC*           Up     28        L1L2 ISIS

En el ejemplo anterior, R1 reconoce a R2 en su interfaz E0 con el tipo de adyacencia L1L2. Debido a que R1 y R2 están establecidos con configuraciones predeterminadas, envían y reciben saludos L1 y L2.

El R2 reconoce al R1 en su interfaz E0 y el Router 3 (R3) en su interfaz S0. La misma explicación de arriba vale para el tipo de adyacencia.

Dado que R1 y R2 están en la misma interfaz Ethernet, hay un DIS para L1 y L2. Puede verificar esto usando el comando show clns interface <int> en el Router 1, como se muestra a continuación:

R1# show clns interface ethernet 0

Ethernet0 is up, line protocol is up

Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP

Routing Protocol: ISIS

Circuit Type: level-1-2

Interface number 0x0, local circuit ID 0x1

Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01

Number of active level-1 adjacencies: 1

Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01

Number of active level-2 adjacencies: 1

Next ISIS LAN Level-1 Hello in 5 seconds

Next ISIS LAN Level-2 Hello in 1 seconds

En el resultado anterior, R2 es la DIS. El R2 (DIS) es el que genera el seudo nodo LSP (paquete de estado de link) y se denota con un LSP-ID -R2.01 sin cero

Dado que la métrica/prioridad es la misma para ambos routers en L1/L2, el marcador de tiempo para el DIS es la dirección de puntos de conexión de subred (SNPA) más alta del segmento LAN. La dirección de SNPA hace referencia a la dirección de link de datos y en este caso es la dirección de MAC. Otra instancia de direcciones de link de datos sería X.25 Addresses y DLCI Frame Relay.

Tenga en cuenta que DIS se selecciona para ambos niveles y que no existe una copia de respaldo de DIS, al igual que con Abrir primero la ruta más corta (OSPF), que posee un router designado (DS) de respaldo.

Algunos otros puntos de interés de la salida anterior incluyen:

- Tipo de circuito: L1L2

- Las métricas de L1 y L2 y las prioridades están en valores predeterminados: 10 y 64

- Adyacencias L1 y L2: 1 (desde la perspectiva R1 en la interfaz Ethernet es sólo R2)

- Saludos de LAN IS-IS para L1 y L2

- Unidad máxima de transmisión (MTU): 1497. Esto se debe a que el encabezado IS-IS Open Systems Interconnection (OSI) se encapsula dentro de un encabezado 802.2 de 3 bytes.

Supervisión de la base de datos IS-IS

El comando show isis database (detail) muestra el contenido de la base de datos de IS-IS. Este es el resultado de este comando cuando se ejecuta en R2. Dado que IS-IS es un protocolo de estado del link, la base de datos de estados de link debe ser la misma para cualquier router de la misma área.

R2# show isis database

ISIS Level-1 Link State Database:

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime    ATT/P/OL

R1.00-00      0x0000008B   0x6843        55              0/0/0

R2.00-00    * 0x00000083   0x276E        77              0/0/0

R2.01-00    * 0x00000004   0x34E1        57              0/0/0

R3.00-00      0x00000086   0xF30E        84              0/0/0

ISIS Level-2 Link State Database:

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime    ATT/P/OL

R1.00-00      0x00000092   0x34B2        41              0/0/0

R2.00-00    * 0x0000008A   0x7A59        115             0/0/0

R2.01-00    * 0x00000004   0xC3DA        50              0/0/0

R3.00-00      0x0000008F   0x0766        112             0/0/0

Hay algunas cuestiones para considerar en el resultado de arriba. Primero, sobre el LSP-ID:

El LSP-ID, R1.00-00, se puede dividir en tres secciones: R1/00/00

- R1 = ID del sistema

- 00 = valor distinto de cero para el seudo nodo. Observe que R2.01-00 es el pseudo nodo LSP.

- 00 = número de fragmento. En este caso, sólo hay números de fragmento de 00, lo que indica que todos los datos encajan en este fragmento LSP, y no hubo necesidad de crear más fragmentos. Si hubiese habido información que no encajaba en el primer LSP, IS-IS habría creado más fragmentos LSP, tales como 01, 02 y así sucesivamente.

El comando * denota los LSPs generados por este router, el router en el que se ejecutó el comando show. Además, dado que este router es un router L1 y L2, posee una base de datos L1 y L2.

También puede observar un LSP específico y utilizar la palabra clave detail para mostrar más información. Aquí se muestra un ejemplo de esto:

R2# show isis database R2.00-00 detail

ISIS Level-1 LSP R2.00-00

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

R2.00-00    * 0x00000093   0x077E        71            0/0/0

Area Address: 49.0001

NLPID:        0xCC

Hostname: R2

IP Address:   172.16.2.2

Metric: 10         IP 172.16.12.0 255.255.255.0

Metric: 0          IP 172.16.2.2 255.255.255.255

Metric: 10         IP 172.16.23.0 255.255.255.252

Metric: 10         IS R2.01

Metric: 10         IS R3.00

ISIS Level-2 LSP R2.00-00

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

R2.00-00    * 0x0000009A   0x5A69        103           0/0/0

Area Address: 49.0001

NLPID:        0xCC

Hostname: R2

IP Address:   172.16.2.2

Metric: 10         IS R2.01

Metric: 10         IS R3.00

Metric: 10         IP 172.16.23.0 255.255.255.252

Metric: 10         IP 172.16.1.1 255.255.255.255

Metric: 10         IP 172.16.3.3 255.255.255.255

Metric: 0          IP 172.16.2.2 255.255.255.255

Metric: 10         IP 172.16.12.0 255.255.255.0

La salida anterior muestra que la dirección de loopback de este router se anuncia con un valor de 0. Esto sucede porque al loopback se lo anuncia con un comando passive-interface en el proceso IS-IS del router y la interfaz del loopback en sí no está habilitado para IS-IS. Todos los otros prefijos IP tienen un valor de 10, que es el costo predeterminado en las interfaces que ejecutan IS-IS.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Soporte de IS-IS Multiarea

- Página de Soporte de IP Routing

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems