Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Ejemplo de configuración correcta

Problemas de discordancia en la configuración

Causa del problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

En el protocolo Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), hay dos tipos de redes: punto a punto y broadcast. A diferencia del Protocolo Open Shortest Path First (OSPF), IS-IS no tiene otros tipos de red como no-broadcast y punto a multipunto. Para cada tipo de red, se intercambia un tipo diferente de paquete IS-IS Hello (IIH) para establecer la adyacencia. En las redes punto a punto, se intercambian los IIH punto a punto; y en las redes de broadcast (como LAN), se intercambian los IIH de LAN de Nivel 1 o Nivel 2. Una red Frame Relay que está ejecutando IS-IS se puede configurar para que pertenezca a uno de estos tipos de red, según el tipo de conectividad (de malla completa, de malla parcial o Hub and Spoke) disponible entre los routers a través de la nube. Este documento ofrece un ejemplo de discrepancia de la configuración del tipo de red en ese tipo de escenario, y muestra cómo diagnosticar y corregir el problema.

Prerequisites

Requirements

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- Configuración de Frame Relay

- Configuración de IS-IS Integrado

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

El resultado que se muestra en este documento se basa en estas versiones de software y hardware:

- Cisco 2500 Series Routers

- Software Cisco IOS® versión 12.2(27)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Ejemplo de configuración correcta

IS-IS trata las interfaces seriales multipunto y las subinterfaces de la misma manera que trata las interfaces de broadcast, pero trata una subinterfaz punto a punto como si estuviera conectada a una red punto a punto. Por ejemplo, en la topología de ejemplo de red de esta sección, la conexión multipunto WAN entre los tres routers de malla completa se trata exactamente como una conexión LAN. Al igual que en una LAN, los IIH de LAN de nivel 1 o nivel 2 se intercambian entre ellos y se elige un Sistema intermedio designado (DIS).

En esta topología de ejemplo, los tres routers se conectan a la nube de Frame Relay en interfaces punto a multipunto o en subinterfaz. Las interfaces principales (como Serial1 en el Router E y Serial0 en el Router G) son multipunto de forma predeterminada. Los routers H y F tienen una conexión punto a punto a través de una subinterfaz punto a punto y utilizan IIH punto a punto.

Estas son las configuraciones del router que se utilizan en esta topología de ejemplo:

- Router E

- Router G

- Router H

- Router F

Router E

clns routing

!

interface Serial1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip router isis

encapsulation frame-relay

clns router isis

frame-relay map clns 123 broadcast

frame-relay map clns 121 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.3 121 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.4 123 broadcast

frame-relay lmi-type ansi

!

router isis

net 49.0001.1111.1111.1111.00

is-type level-1

Router G

clns routing

!

interface Serial0

ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

ip router isis

encapsulation frame-relay

clns router isis

frame-relay map clns 112 broadcast

frame-relay map clns 113 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.1 112 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.4 113 broadcast

frame-relay lmi-type ansi

!

router isis

net 49.0001.3333.3333.3333.00

is-type level-1

Router H

clns routing

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

encapsulation frame-relay

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial0.1 multipoint

ip address 10.10.10.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip router isis

clns router isis

frame-relay map clns 132 broadcast

frame-relay map clns 131 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.1 132 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.3 131 broadcast

!

interface Serial0.2 point-to-point

ip address 10.20.20.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip router isis

clns router isis

frame-relay interface-dlci 130

!

router isis

net 49.0001.4444.4444.4444.00

is-type level-1

Router F

clns routing

!

interface Serial2

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial2.1 point-to-point

ip address 10.20.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip router isis

clns router isis

frame-relay interface-dlci 103

!

router isis

net 49.0001.2222.2222.2222.00

is-type level-1

Ejecute los comandos show clns neighbors, show isis database y show isis database details en cualquiera de los routers de la malla para observar los efectos de la configuración IS-IS en la conexión WAN multipunto. Este es el resultado del comando show clns neighbors en todos los routers:

Router_E# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

Router_G       Se1         DLCI 121            Up     29        L1   IS-IS

Router_H       Se1         DLCI 123            Up     7         L1   IS-IS

Router_G# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

Router_E       Se0         DLCI 112            Up     27        L1   IS-IS

Router_H       Se0         DLCI 113            Up     7         L1   IS-IS

Router_H# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

Router_E       Se0.1       DLCI 132            Up     23        L1   IS-IS

Router_F       Se0.2       DLCI 130            Up     25        L1   IS-IS

Router_G       Se0.1       DLCI 131            Up     28        L1   IS-IS

Router_F# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

Router_H       Se2.1       DLCI 103            Up     24        L1   IS-IS

El resultado de la base de datos show isis muestra que el router H es el DIS, basado en el ID del paquete de estado de link (LSP) del subnodo:

Router_E# show isis database

IS-IS Level-1 Link State Database

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

Router_E.00-00      * 0x00000EA6   0xA415        54            10/0/0

Router_F.00-00        0x00000DD7   0xD76E        46            0/0/0

Router_G.00-00        0x00000DE7   0x780B        40            0/0/0

Router_H.00-00        0x00000DF0   0x4346        37            0/0/0

Router_H.01-00        0x00000DD5   0xFD1F        46            0/0/0

Router_G# show isis database

IS-IS Level-1 Link State Database

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

Router_E.00-00        0x00000E8F   0xD2FD        46            10/0/0

Router_F.00-00        0x00000DC0   0x0657        45            0/0/0

Router_G.00-00      * 0x00000DD0   0xA6F3        41            0/0/0

Router_H.00-00        0x00000DDA   0x6F30        42            0/0/0

Router_H.01-00        0x00000DBE   0x2C08        50            0/0/0

Router_H# show isis database

IS-IS Level-1 Link State Database

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

Router_E.00-00        0x000001EC   0x1D12        44            10/0/0

Router_F.00-00        0x00000124   0x63A2        54            0/0/0

Router_G.00-00        0x00000130   0x0C3B        33            0/0/0

Router_H.00-00      * 0x0000012F   0xEA6C        42            0/0/0

Router_H.01-00      * 0x00000123   0xBA21        43            0/0/0

También puede examinar los detalles del LSP para el psuedonodo generado por el DIS. En este resultado, el pseudoodo LSP Router_H.01-00 representa la WAN de malla completa, que muestra todos los routers que están conectados a la malla (al igual que el pseudodo LSP hace en una LAN):

Router_E# show isis database detail Router_H.01-00

IS-IS Level-1 LSP Router_H.01-00

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

Router_H.01-00        0x00000DD6   0xFB20        42            0/0/0

Metric: 0  IS Router_H.00

Metric: 0  IS Router_E.00

Metric: 0  IS Router_G.00

Router_G# show isis database detail Router_H.01-00

IS-IS Level-1 LSP Router_H.01-00

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

Router_H.01-00        0x00000DBE   0x2C08        35            0/0/0

Metric: 0  IS Router_H.00

Metric: 0  IS Router_E.00

Metric: 0  IS Router_G.00

Router_H# show isis database detail Router_H.01-00

IS-IS Level-1 LSP Router_H.01-00

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

Router_H.01-00      * 0x00000126   0xB424        55            0/0/0

Metric: 0  IS Router_H.00

Metric: 0  IS Router_G.00

Metric: 0  IS Router_E.00

Problemas de discordancia en la configuración

Esta sección examina un problema debido a una discordancia de configuración. La subinterfaz Serial2.1 del Router F se cambia de punto a punto a multipunto para introducir un problema entre los Routers F y H. Como se muestra en el siguiente resultado, la configuración del Router F se ha cambiado mientras que el Router H todavía se conecta al Router F a través de una subinterfaz punto a punto.

- Router H

- Router F

Router H

clns routing

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

encapsulation frame-relay

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial0.1 multipoint

ip address 10.10.10.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip router isis

clns router isis

frame-relay map clns 132 broadcast

frame-relay map clns 131 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.1 132 broadcast

frame-relay map ip 10.10.10.3 131 broadcast

!

interface Serial0.2 point-to-point

ip address 10.20.20.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip router isis

clns router isis

frame-relay interface-dlci 130

!

router isis

passive-interface Ethernet0

net 49.0001.4444.4444.4444.00

is-type level-1

Router F

clns routing

!

interface Serial2

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial2.1 multipoint

ip address 10.20.20.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip router isis

clns router isis

frame-relay interface-dlci 103

!

router isis

net 49.0001.2222.2222.2222.00

is-type level-1

Ahora, el Router H ya no ve al Router F como un vecino IS-IS.

Router_H# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

Router_E       Se0.1       DLCI 132            Up     23        L1   IS-IS

Router_G       Se0.1       DLCI 131            Up     22        L1   IS-IS

El Router F ve al Router H como un vecino; pero el tipo de adyacencia es IS en lugar de L1, y el protocolo es End System-to-Intermediate System (ES-IS) en lugar de IS-IS. Esto significa que el Router F tiene un problema de adyacencia.

Router_F# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

Router_H       Se2.1       DLCI 103            Up     272       IS   ES-IS

Causa del problema

El problema gira en torno al hecho de que el Router F envía IIH de LAN en su subinterfaz multipunto y el Router H envía IIH seriales en su subinterfaz punto a punto. Cuando activa debug isis adj packets en el Router H, puede ver que envía el IIH serial sobre Serial0.2. Sin embargo, no se ve ningún IIHs que provenga a través de Serial0.2, aunque el Router F esté enviando IIHs LAN en Serial2.1.

Router_H# debug isis adj-packets

IS-IS Adjacency related packets debugging is on

*Mar  2 01:11:10.065: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 131 (Serial0.1),

cir type L1, cir id4444.01, length 1500

*Mar  2 01:11:11.421: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:11.961: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 132 (Serial0.1),

cir type L1, cir id4444.01, length 1500

*Mar  2 01:11:14.657: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:15.205: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial0.2, length 1499

*Mar  2 01:11:17.237: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:18.765: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 131 (Serial0.1),

cir type L1, cir id4444.01, length 1500

*Mar  2 01:11:20.181: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:21.861: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 132 (Serial0.1),

cir type L1, cir id4444.01, length 1500

*Mar  2 01:11:22.717: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:24.073: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial0.2, length 1499

*Mar  2 01:11:25.845: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:27.289: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 131 (Serial0.1),

cir type L1, cir id4444.01, length 1500

*Mar  2 01:11:28.637: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:31.853: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 01:11:31.865: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 132 (Serial0.1),

cir type L1, cir id4444.01, length 1500

*Mar  2 01:11:33.181: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial0.2, length 1499

*Mar  2 01:11:35.165: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

Cuando activa el mismo debug en el Router F, puede ver que el Router F está recibiendo los IIH seriales del Router H en su interfaz Serial2.1, pero está ignorando los Hellos. Los IIH de LAN que el Router F intenta enviar se descartan con fallas de encapsulación.

Router_F# debug isis adj-packets

IS-IS Adjacency related packets debugging is on

*Mar  2 01:19:15.113: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 103 (Serial2.1),

cir type L1, cir id 00, length 1499

*Mar  2 01:19:15.117: ISIS-Adj: Point-to-point IIH received

on multi-point interface: ignored IIH

*Mar  2 01:19:17.177: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

*Mar  2 01:19:20.305: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

*Mar  2 01:19:22.813: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 103 (Serial2.1),

cir type L1, cir id 00, length 1499

*Mar  2 01:19:22.817: ISIS-Adj: Point-to-point IIH received

on multi-point interface: ignored IIH

*Mar  2 01:19:23.229: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

*Mar  2 01:19:26.157: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

*Mar  2 01:19:28.825: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

*Mar  2 01:19:30.833: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 103 (Serial2.1),

cir type L1, cir id 00, length 1499

*Mar  2 01:19:30.837: ISIS-Adj: Point-to-point IIH received

on multi-point interface: ignored IIH

*Mar  2 01:19:31.849: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

*Mar  2 01:19:34.929: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

*Mar  2 01:19:38.029: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial2.1

Este es un análisis de lo que ocurre entre los Routers F y H cuando los tipos de link no coinciden:

- Las adyacencias LAN utilizan un intercambio de señales, que da como resultado uno de los tres estados posibles: APAGADO, INICIALIZADO O ENCENDIDO.

- Hay fallas de encapsulación para los IIHs de Nivel 1 salientes del Router F en la sub-interfaz Serial2.1, porque no tiene, bajo la sub-interfaz multipunto, un comando frame-relay map clns para reenviar las PDU IS-IS.

- El Router H no recibe ningún IIH de LAN del Router F, porque el Router F tiene fallas de encapsulación cuando los envía.

- El Router F ve los IIH seriales que vienen del Router H, pero ignora los Hellos porque recibe Hellos punto a punto en una subinterfaz multipunto. El Router F detecta que falta algo o que está mal en el IIH del Router H, por lo que el Router F crea una adyacencia LAN pero considera que se aprende a través de ES-IS, en lugar de a partir de una adyacencia de tipo L1 con IS-IS.

Solución

La solución es asegurarse de que ambos lados de un link sean punto a punto o multipunto. En este caso, cambie la subinterfaz Serial2.1 del Router F de nuevo a punto a punto para que coincida con la que está configurada en la interfaz Serial0.2 del Router H. Después del cambio, flap la interfaz.

La siguiente salida de depuración muestra lo que sucede después de realizar el cambio y la interfaz Serial2 en el Router F está inestable. Ahora el Router F puede enviar y recibir IIH seriales en su interfaz Serial2.1.

Router_F# debug isis adj-packets

*Mar  2 04:32:37.276: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial2,

changed state to administratively down

*Mar  2 04:32:38.316: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2,

changed state to down

*Mar  2 04:32:45.868: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2, changed state to up

*Mar  2 04:32:46.868: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2,

changed state to up

*Mar  2 04:33:05.896: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial2.1, length 1499

*Mar  2 04:33:13.312: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 103 (Serial2.1),

cir type L1, cir id 00, length 1499

*Mar  2 04:33:13.316: ISIS-Adj: rcvd state DOWN, old state DOWN, new state INIT

*Mar  2 04:33:13.316: ISIS-Adj: Action = GOING UP, new type = L1

*Mar  2 04:33:13.320: ISIS-Adj: New serial adjacency

*Mar  2 04:33:13.324: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial2.1, length 1499

*Mar  2 04:33:14.196: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 103 (Serial2.1),

cir type L1, cir id 00, length 1499

*Mar  2 04:33:14.204: ISIS-Adj: rcvd state INIT, old state INIT, new state UP

*Mar  2 04:33:14.204: ISIS-Adj: Action = GOING UP, new type = L1

*Mar  2 04:33:14.208: ISIS-Adj: L1 adj count 1

*Mar  2 04:33:14.212: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial2.1, length 1499

*Mar  2 04:33:15.100: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 103 (Serial2.1),

cir type L1, cir id 00, length 1499

*Mar  2 04:33:15.100: ISIS-Adj: rcvd state UP, old state UP, new state UP

*Mar  2 04:33:15.104: ISIS-Adj: Action = ACCEPT

*Mar  2 04:33:22.924: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 103 (Serial2.1),

cir type L1, cir id 00, length 1499

*Mar  2 04:33:22.928: ISIS-Adj: rcvd state UP, old state UP, new state UP

*Mar  2 04:33:22.932: ISIS-Adj: Action = ACCEPT

Desde la perspectiva del Router H, la configuración vuelve a la normalidad:

Router_H# show clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

Router_E       Se0.1       DLCI 132            Up     28        L1   IS-IS

Router_F       Se0.2       DLCI 130            Up     21        L1   IS-IS

Router_G       Se0.1       DLCI 131            Up     28        L1   IS-IS

La salida del comando debug isis adj packets también vuelve a la normalidad:

Router_H# debug isis adj-packets

*Mar  2 04:40:19.376: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 04:40:21.944: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 132 (Serial0.1),

cir type L1, cir id 4444.4444.01, length 1500

*Mar  2 04:40:22.020: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 04:40:22.428: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 131 (Serial0.1),

cir type L1, cir id 4444.4444.01, length 1500

*Mar  2 04:40:24.740: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 04:40:24.780: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 130 (Serial0.2),

cir type L1, cir id 0ngth 1499

*Mar  2 04:40:24.784: ISIS-Adj: rcvd state UP, old state UP, new state UP

*Mar  2 04:40:24.784: ISIS-Adj: Action = ACCEPT

*Mar  2 04:40:26.068: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial0.2, length 1499

*Mar  2 04:40:27.516: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 04:40:30.432: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 04:40:31.152: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 132 (Serial0.1),

cir type L1, cir id 4444.4444.01, length 1500

*Mar  2 04:40:31.540: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 131 (Serial0.1),

cir type L1, cir id 4444.4444.01, length 1500

*Mar  2 04:40:33.292: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 130 (Serial0.2),

cir type L1, cir id 0ngth 1499

*Mar  2 04:40:33.296: ISIS-Adj: rcvd state UP, old state UP, new state UP

*Mar  2 04:40:33.296: ISIS-Adj: Action = ACCEPT

*Mar  2 04:40:33.664: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

*Mar  2 04:40:34.420: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial0.2, length 1499

*Mar  2 04:40:36.328: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial0.1, length 1500

Información Relacionada

- Protocolo de sistema intermedio a sistema intermedio

- Descripción de LSP de Pseudonodo IS-IS

- Página de soporte de IS-IS

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems