Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Enviar y recibir actualizaciones

Configuraciones

Formato DOT del sistema autónomo

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento muestra configuraciones de muestra para la remoción de números de Sistema Autónomo (AS) privado de actualizaciones salientes del eBGP. Hay dos categorías de números: privados y públicos. Como ocurre con las direcciones IP privadas y públicas, no se puede filtrar números AS privados a Internet. Los números AS públicos van de 1 a 64511 y los números AS privados de 64512 a 65535. Puede usar números AS privados para dividir AS grandes en varios AS pequeños conectados a través de eBGP. Además, si está conectado a un único ISP, el ISP puede asignar números AS privados para conservar números AS públicos. No obstante, debe eliminar estos números AS privados antes de enviar las actualizaciones a la malla BGP global (Internet).

Nota: No se recomienda asignar números AS privados si se conecta a varios ISP. Los números AS privados se pueden utilizar si la red del cliente se conecta a un único ISP (con un solo enlace o con dos conexiones).

Consulte Remoción de Números de Sistema Autónomo Privado en BGP para obtener más información sobre números AS privados.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se aplica a estas versiones de software y hardware:

- Software Cisco IOS® versión 12.2(27)

- Routers Cisco 2501 y Cisco 2503

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Use la Command Lookup Tool (sólo clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en este documento.

Diagrama de la red

Este documento utiliza una configuración de red en la cual el Router 3 utiliza el AS privado número 65000, y el Router 1 y el Router 2 utilizan números AS públicos como 1 y AS 5 respectivamente.

El router 2 se encuentra en la nube del proveedor de servicios con el router 1 (que ejecuta AS 1) y el router 3 (que ejecuta AS 65000) como sus clientes.

Enviar y recibir actualizaciones

Este procedimiento explica la secuencia de eventos que se producen cuando el Router 3 anuncia una red (10.0.0.0/24 en este caso).

1. El Router 3 anuncia la red 10.0.0.0/24 con el atributo de trayectoria AS 65000 al Router 2.

2. El Router 2 recibe la actualización del Router 3 y realiza una entrada para la red 10.0.0.0 /24 en su tabla de ruteo con el salto siguiente como 172.16.0.1 (interfaz serial S0 en el Router 3).

3. El Router 2 (Dispositivo del Proveedor de Servicios), cuando se configura con el comando neighbor 192.168.0.2 remove-private-AS, elimina el número AS privado y construye un nuevo paquete de actualización con su propio número AS como atributo de trayectoria AS para la red 10.0.0.0/24 y envía lo mismo al Router 1 que está en AS1.

4. El Router 1 recibe la actualización eBGP para la red 10.0.0.0/24 y realiza una entrada en su tabla de ruteo con el salto siguiente como 192.168.0.1 (interfaz serial S1 en el Router 2). El atributo de trayectoria AS para esta red tal como se ve en el router 1 es AS 5 (Router 2). Por lo tanto, los números AS privados no pueden ingresar a las tablas BGP de Internet.

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Router 3

- Router 2

- Router 1

Router 3

Current configuration :

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

!

router bgp 65000

network 10.0.0.0 mask 255.255.255.0

neighbor 172.16.0.2 remote-as 5

!--- Configures Router 2 as an eBGP neighbor in public AS 5.

!

end

Router 2

Current configuration :

!

!

interface Ethernet0

ip address 172.30.1.1 255.255.0.0

!

interface Serial0

ip address 172.16.0.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

!

router bgp 5

network 172.30.0.0

network 192.168.0.0

neighbor 172.16.0.1 remote-as 65000

!--- Configures Router 3 as an eBGP neighbor in private AS 65000.

neighbor 192.168.0.2 remote-as 1

!--- Configures Router 1 as an eBGP neighbor in public AS 1.

neighbor 192.168.0.2 remove-private-AS

!--- Removes the private AS numbers from outgoing eBGP updates.

!

!

end

Router 1

Current configuration :

!

version 12.2

!

!

interface Serial0

ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

!

router bgp 1

neighbor 192.168.0.1 remote-as 5

!--- Configures Router 2 as an eBGP neighbor in public AS 5.

!

end

Formato DOT del sistema autónomo

Este ejemplo explica cómo convertir el número AS mayor de 65535 en un sistema autónomo de 4 bytes (formato ASDOT).

Antes de la configuración ASDOT

Router#show run | beg router

router bgp 131280

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

no auto-summary

Configuración ASDOT

Router(config-router)#bgp asnotation dot

Router(config-router)#end

Después de la configuración

Router#show run | beg router bgp

router bgp 2.208  <==

no synchronization

bgp asnotation dot

bgp log-neighbor-changes

no auto-summary !

Verificación

Esta sección proporciona información que puede utilizar para confirmar que su configuración funciona correctamente.

La herramienta Output Interpreter Tool (clientes registrados solamente) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Los mensajes de depuración tomados con el comando debug ip bgp updates en el Router 1 muestran que la actualización para la red 10.0.0.0/24 recibida del Router 2 (192.68.0.1) tiene un atributo de trayectoria AS 5 que es el número de AS del Router 2. El comando show ip bgp en el Router 2 y el Router 1 también ilustra lo mismo.

Router1#

1w1d: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.0.1 Up

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 computing updates, afi 0,

neighbor version 0, table version 1, starting at 0.0.0.0

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 update run completed, afi 0,

ran for 0ms, neighbor version 0, start version 1, throttled to 1

1w1d: BGP: 192.168.0.1 initial update completed

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 rcvd UPDATE w/ attr: nexthop

192.168.0.1, origin i, path 5

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 rcvd 10.0.0.0/24

1w1d: BGP(0): Revise route installing 10.0.0.0/24 -> 192.168.0.1

to main IP table

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 computing updates, afi 0, neighbor

version 1, table version 2, starting at 0.0.0.0

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 update run completed, afi 0, ran for 0ms,

neighbor version 1, start version 2, throttled to 2

Router2#show ip bgp

BGP table version is 3, local router ID is 192.168.0.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network         Next Hop      Metric  LocPrf Weight   Path

*> 10.0.0.0/24     172.16.0.2         0              0   65000 i

*> 172.30.0.0      0.0.0.0            0         32768    i

Router1#show ip bgp

BGP table version is 19, local router ID is 192.168.0.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop      Metric  LocPrf  Weight  Path

*> 10.0.0.0/24      192.168.0.1                        0  5 i

*> 172.30.0.0       192.168.0.1        0               0  5 i

La tabla BGP del Router 2 muestra que la red 10.0.0.0 se origina en AS 65000. La tabla BGP del Router 1 muestra que la misma red se origina desde AS 5. Esto se debe al comando neighbor 192.168.0.2 remove-private-as en el router 2, que elimina el número AS privado y evita que los números AS privados lleguen a Internet. Por esta razón, el AS 1 (Router 1) considera constantemente al AS 5 como creador de la red 10.0.0.0/24.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Página de Soporte de BGP

- Eliminación de números del sistema autónomo privado en BGP

- Explicación del sistema autónomo de 4 bytes

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems