Contenido

Introducción

Antecedentes

Actualizar herramientas de matriz

Comprobación de estado

Información Relacionada

Introducción

En este documento se describen los detalles de las distintas herramientas de la matriz de actualización de Nexus disponibles para ayudarle con una actualización a los switches Nexus.

Antecedentes

Los documentos referidos proporcionan una guía detallada sobre los procedimientos de actualización, los defectos/advertencias asociados, la compatibilidad del hardware y más.

Actualizar herramientas de matriz

Las herramientas de la matriz de actualizaciones actúan como una única fuente fiable para las rutas de actualización validadas por Cisco para las diferentes plataformas y métodos de actualización de Nexus, como la actualización de software en funcionamiento (ISSU) y el arranque en frío. Además, se proporciona información sobre ID de productos (PID) de hardware compatibles y rutas alternativas, así como advertencias de apertura/resolución en las versiones de NX-OS actuales y de destino, con enlaces para acceder a la documentación de NX-OS relevante.

Las Herramientas de actualización de matrices disponibles son:

- Matriz de compatibilidad con ISSU de Cisco Nexus 9000 y 3000

- ISSU Cisco Nexus 7000 y matriz de compatibilidad de arranque en frío

Comprobación de estado

¿Le interesa saber cómo realizar una comprobación del estado y la configuración de los dispositivos Nexus antes de realizar una actualización o mantenimiento del software? En caso afirmativo, consulte el procedimiento proporcionado en la página Realizar comprobación de estado y configuración de Nexus.

Información Relacionada

- Avisos de fin de vida útil/fin de comercialización de Nexus 9500

- Avisos de fin de vida útil/fin de comercialización de Nexus 3000

- Avisos de fin de vida útil/fin de venta de Nexus 7000/7700

- Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para los switches Nexus de Cisco serie 9000

- Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para los switches Nexus de Cisco serie 3000

- Versiones recomendadas de Cisco NX-OS para switches Nexus de Cisco serie 7000

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems