Contenido

Introducción

Background

Componentes Utilizados

Topología

Configurar ITD

Verificar ITD

Introducción

Este documento describe la configuración y la solución de problemas básica de Intelligent Traffic Director (ITD) en la plataforma Nexus 9000

Background

Cisco Intelligent Traffic Director (ITD) es el siguiente

- Proporciona distribución de tráfico (hardware) basada en ASIC para servicios y aplicaciones de capa 3 y 4 mediante switches Cisco Nexus 5/6/7/9K.

- Realiza la distribución del tráfico L3 y L4, pero no sustituye a los equilibradores de carga de capa 7.

- Realiza la supervisión del estado y la gestión automática de fallos de los servidores con equilibrio de carga.

- Crea automáticamente ACL, políticas de mapa de ruta para realizar la funcionalidad PBR para redirigir y equilibrar la carga del tráfico.

Componentes Utilizados

HW: C9372PX

SW - 7.0(3)I7(2)

Requisitos de licencia

Cisco NX-OS: ITD requiere una licencia de servicios de red.

Los siguientes registros aparecen cuando "Feature ITD" está habilitado y no tenemos la licencia requerida.

VDC-1 %$ iscm[31793]: !!!!!!  ADVERTENCIA: NO SE HA ENCONTRADO LA LICENCIA 'NETWORK_SERVICES_PKG' EN EL SISTEMA  !!!!!!. Lo ha intentado

VDC-1 %$ iscm[31793]: El sistema admite una licencia basada en honor.La función se activará y será totalmente funcional.Uso de la licencia

VDC-1 %$ iscm[31793]: Si ha activado esta función por error, inhabilítela. Si no ha adquirido

Funciones que debemos habilitar para poder utilizar ITD

- ITD de función

- PBR de características

- Remitente De Sla De Característica

- Respondedor de SLA de característica *

Topología

Configurar ITD

Cuatro pasos principales para configurar un servicio ITD

- Crear grupo de dispositivos

- Crear servicio ITD

- Adjuntar grupo de dispositivos al servicio ITD

- Adjuntar el servicio a la interfaz de entrada

N9K_ITD

version 7.0(3)I7(2)

feature itd

itd device-group Test

probe icmp

node ip 192.168.1.1

node ip 192.168.1.2

itd Telnet

device-group Test ( Call the device group )

virtual ip 192.168.2.2 255.255.255.255 tcp 23 ( Optional )

ingress interface Vlan20 ( Assign ingress interface )

no shut

interface Vlan20

no shutdown

ip address 192.168.2.2/24

ip policy route-map Telnet_itd_pool ( This line gets automatically added when we “no shut” the ITD service )

Nota: Aplicar esto a las interfaces L2 produce el siguiente error. Cree una interfaz L3 o una SVI.

N9K_ITD(config-itd)# ingress interface ethernet 1/3

ERROR: Interface:Ethernet1/3 is not a layer-3 interface

Tenga en cuenta que la siguiente configuración se agrega automáticamente, estos son los depósitos que se crean en cada nodo definido para ser LB a través de un PBR.

Show run | section ITD

feature itd

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_1

10 permit tcp 1.1.1.0 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

ip access-list Telnet_itd_vip_1_bucket_2

10 permit tcp 1.1.1.128 255.255.255.127 192.168.2.4/32 eq telnet

route-map Telnet_itd_pool permit 10

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_1

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2

route-map Telnet_itd_pool permit 11

description auto generated route-map for ITD service Telnet

match ip address Telnet_itd_vip_1_bucket_2

set ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3

ip policy route-map Telnet_itd_pool

switch(config)# show route-map Telnet_itd_pool

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 10

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_1

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.1 track 2 [ UP ]

route-map Telnet_itd_pool, permit, sequence 11

Description: auto generated route-map for ITD service Telnet

Match clauses:

ip address (access-lists): Telnet_itd_bucket_2

Set clauses:

ip next-hop verify-availability 192.168.1.2 track 3 [ UP ]

Verificar ITD

N9K_ITD(config)# show itd Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

-------------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   0          (0%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Bypass            192.168.1.1                     0          (0%) <<<<<<<<<<

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Bypass            192.168.1.2                     0          (0%) <<<<<<<<<<

switch(config)# show itd Telnet brief

Legend:

C-S(Config-State): A-Active,S-Standby,F-Failed

ST(Status): ST-Standby,LF-Link Failed,PF-Probe Failed,PD-Peer Down,IA-Inactive

Name           LB Scheme  Interface  Status   Buckets

-------------- ---------- ---------- -------- --------

Telnet         src-ip     Vlan20     ACTIVE   2    <<<<<<

Exclude ACL

-------------------------------

Device Group                                       Probe  Port

-------------------------------------------------- ----- ------

Test                                                ICMP

Virtual IP                              Netmask/Prefix Protocol     Port

------------------------------------------------------ ------------ ----------

192.168.2.2 / 255.255.255.255                          TCP          23

Node  IP           C-S WGT Probe Port     Probe-IP   STS

------------------- -- --- ---- ----- --------------- --

1       192.168.1.1  A   1 ICMP                       OK<<<<

2       192.168.1.2  A   1 ICMP                       OK<<<<

Telnet al VIP del equilibrador de carga Vlan 20 ( SVI )

Laptop - telnet 192.168.2.2

Trying 192.168.2.2...

Connected to 192.168.2.2.

Paquetes recibidos por VIP (31 paquetes )y reenviados al nodo (192.168.1.1) 31 paquetes.

N9K_ITD(config)# show it Telnet statistics

Service                        Device Group                            VIP/mask

#Packets

--------------------------------------------------------------------------------

Telnet                             Test                            192.168.2.2 /

255.255.255.255                                   31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_1                        192.168.1.1

Redirect            192.168.1.1                     31       (100.00%)

Traffic Bucket                                   Assigned to

Mode                Original Node                   #Packets

---------------                                  --------------

Telnet_itd_vip_1_bucket_2                        192.168.1.2

Redirect            192.168.1.2                     0        (0.00%)

Defectos conocidos:

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc73162/?reffering_site=dumpcr