Contenido

Introducción

Instantánea de la utilidad

Características compatibles

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el uso de la utilidad que se duplica como una útil calculadora/utilidad de conversión que se requiere para profesionales ópticos, que se ocupan especialmente de tecnologías DWDM/Fotónicas.

Instantánea de la utilidad

4 vías

Características compatibles

Cálculo de potencia óptica compuesta de 4 y 10 carriles.

Siempre es fácil calcular los valores basados en fórmulas fijas, pero siempre es tedioso cuando implica varias conversiones y consideraciones.

Por ejemplo:

En un sistema de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM), siempre que la potencia de entrada por canal sea la misma para todos los canales, puede alimentar directamente los valores en la fórmula y obtener la potencia compuesta como se muestra. Considere un sistema DWDM con cuatro canales.

Cuando cada canal tiene una potencia de entrada diferente, la fórmula de potencia compuesta se muestra de la siguiente manera:

Pcom  (mW) ＝ P1 (mW) + P2 (mW) +P3 (mW) + P4 (mW)

Ahora, supongamos, P1=P2=P3=P4=Pper-ch.

Entonces la fórmula es sencilla y fácil de calcular como:

Pcom(dBm) ＝Pper-ch(dBm) +10Log(4)

relación dB y dBm para referencia.

El dBW o el vatio de decibelio es una unidad para medir la potencia de una señal óptica expresada en decibelios en relación con un vatio. Se utiliza debido a su capacidad para expresar valores muy grandes y muy pequeños de potencia óptica en un número corto: Por ejemplo, 1 milivatio = -30 dBW, 1 vatio = 0 dBW, 10 vatios = 10 dBW, 100 vatios = 20 dBW y 1 000 000 W = 60 dBW. Por lo general, no se utiliza dBW con mucha frecuencia, sino en Raman y otros láser de alta potencia.

Este es el ejemplo de la relación dB de adición y resta:

Esta utilidad se ha diseñado para el cálculo de la potencia compuesta para los módulos de velocidad de datos de alta velocidad que tienen potencias de LANE como para la velocidad de datos de 40 Gbps y x100 Gbps, p. ej. para CFP y CPAk..

40Gbps = 4x10Gbps

100Gbps=10x10Gbps

Cálculo de la potencia compuesta de 4x Lane.

Ingrese los poderes de LANE que se muestran en cuatro carriles del módulo CPAK que se muestran en la instantánea y haga clic en Calcular para obtener los poderes de LANE compuestos en el puerto del cliente como se muestra en la imagen.

Cálculo de la potencia compuesta de 10x Lane.

Introduzca la ruta recuperada para activar los valores de un módulo y pulse la opción Calcular para obtener los poderes de la ruta compuesta en el puerto del cliente.

Información Relacionada

- Descargar utilidad desde: https://cisco.app.box.com/folder/40365594456

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems