Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe UPF basada en RCM que no puede obtener la configuración push (host/ecs/apn) debido a un problema en el lado NSO

Problema

Tras el reinicio iniciado por RCM (Redundancy Configuration Manager) de UPF (User Plane Function), una vez que el RCM recibe la configuración completa de UPF, envía un mensaje de notificación a NSO(Network Services Orchestrator), para continuar con el siguiente paso: insertar los archivos de configuración de host,ecs,apn en ese orden.

Sin embargo, en NSO el problema se identifica cuando se analiza la marca de tiempo de la notificación enviada por el RCM.

# NSO no procede para la transferencia de configuración a UPF cuando la marca de tiempo de la notificación tiene el formato (observar campo de microsegundos NO presente)

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:59:30+00:00 0

//Sample notification - does not work on NSO

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:59:30+00:00 0

user          <NSO username>

subscription  alert-notification

stream        alert-notification

received-time 2024-01-25T04:59:30.042866+00:00

data smi-alert-notification starts-at ""

data smi-alert-notification ends-at ""

data smi-alert-notification alert-status Config-Push

NAME           VALUE

-------------------------------

DeviceID

Event          Config-Push

GroupID        2

ManagementIP   <IPv4 address>

NameSpace      <rcm-namespace>

RCMVIP         <IPv4 address>

RecoveryState

SSHIP          <IPv4 address>

UPFState       STANDBY

# NSO continúa con configpush cuando la marca de tiempo de la notificación tiene el formato (el campo Observar microsegundo está presente)

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:43:30.045+00:00 0

//Sample notification - working on NSO

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:43:30.045+00:00 0

user          <NSO username>

subscription  alert-notification

stream        alert-notification

received-time 2024-01-25T04:43:30.087872+00:00

data smi-alert-notification starts-at ""

data smi-alert-notification ends-at ""

data smi-alert-notification alert-status Config-Push

NAME           VALUE

-------------------------------

DeviceID

Event          Config-Push

GroupID        2

ManagementIP  <IPv4 address>

NameSpace      <rcm-namespace>

RCMVIP        <IPv4 address>

RecoveryState

SSHIP          <IPv4 address>

UPFState       STANDBY

Nota: los mensajes de notificación de NSO se pueden solicitar del entorno de producción a los registros de NSO.

Solución

Actualmente, el RCM tiene un temporizador de 100 minutos de espera, después de los cuales reinicia el UPF bloqueado, a la espera de una transferencia de configuración de NSO.

La corrección de errores de NSO se realiza mediante el ID de error de Cisco CSCwi70899