Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Desbordamiento de la cola de entrada

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el desbordamiento de la cola de entrada en una interfaz.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Desbordamiento de la cola de entrada

Cada interfaz posee una cola de entrada en la que los paquetes entrantes se colocan en espera de procesamiento por parte del procesador de routing (RP). Con frecuencia, la velocidad de los paquetes entrantes colocados en la cola de entrada excede la velocidad a la que el RP puede procesar los paquetes.

Cada cola de entrada tiene un tamaño que indica el número máximo de paquetes que se pueden colocar en la cola. Una vez que la cola de entrada se llena (el número máximo de paquetes está en cola), la interfaz descarta paquetes entrantes adicionales.

La interfaz ingresa en un modo de aceleración en el cual los paquetes entrantes no son aceptados. El período de aceleración permite que el RP procese la acumulación de paquetes en la cola de entrada. El escenario de desbordamiento de la cola de entrada ocurre con mayor frecuencia cuando una interfaz de mayor velocidad envía paquetes a una interfaz de menor velocidad. Aquí tiene un ejemplo:

packetsIn—> 1.5Mb —> Router —> 9.6Kb —>packetsOut

Nota: Esta situación puede resultar más problemática cuando utiliza la arquitectura de red de sistemas de Cisco (SNA) debido al procesador de interfaz de canal (CIP) de alta velocidad que cuando utiliza las velocidades más bajas de las otras interfaces.

Este resultado de show interface interface-identifier muestra los niveles de cola de salida actuales y el número de paquetes salientes descartados:

dspu-7k#show interface channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus IBM Channel

MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

Virtual interface

Last input 0:00:04, output 0:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 63/75, 118 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

101646 packets input, 2427760 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210328 packets output, 5016959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

El comando show interface interface-identifier proporciona esta información:

- El contador input queue x/y muestra el número actual de paquetes en la cola de entrada x y el tamaño actual de la cola de entrada y.

- El contador drops indica el número de paquetes entrantes descartados.

- Si el número actual de paquetes en la cola de entrada es consistentemente igual o superior al 80 por ciento del tamaño actual de la cola de entrada, el tamaño de la cola de entrada podría requerir ajustes para acomodar la velocidad del paquete entrante.

- Incluso si el número actual de paquetes en la cola de entrada nunca parece acercarse al tamaño de la cola de entrada, las ráfagas de paquetes podrían estar desbordando la cola.

- Si el contador drops aumenta a una velocidad alta, el tamaño de la cola de entrada puede requerir un ajuste para acomodar las ráfagas.

Nota: Puede ajustar el tamaño de la cola de entrada mediante el comando de configuración de la interfaz hold-queue, como se muestra en este ejemplo.

interface channel 4/2

hold-queue 125 in

Información Relacionada

- Solución de problemas del puerto del switch y de la interfaz

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems