Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

GRAY AWAY

Información Relacionada

Introducción

Este documento contiene información relacionada con la conectividad física para la conexión de Cisco CIP/CPA Parallel Channel con cables de mainframe BUS y TAG.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

GRAY AWAY

GRIS significa el conector gris claro del extremo de un cable de canal.

AWAY significa alejarse de la CPU del host.

Esto significa que el extremo gris claro de un cable de canal (y cables del router) es siempre el extremo más alejado de la CPU del host (3090, por ejemplo).

Estas son algunas formas de diferenciar los conectores Bus y Tag (B/T):

- Cable Y - Bus and Tag IN es un conector macho de 78 pines y debe ser negro. Bus y Tag OUT son mujeres y deben ser de color gris claro. El extremo con el switch Select Out/Bypass (S/B) se conecta a la tarjeta CIP. Donde los dos cables emergen del conector de la tarjeta CIP, Bus y Tag OUT es el cable que emerge más cerca del switch S/B.

- IBM P/N 89F8392

- Cisco P/N CAB-PCA-Y

- FRU N/P 72-0864-01

- Cable VA - Bus and Tag IN es un conector hembra de 78 pines y debe ser de color gris claro. P2 es Bus, P3 es Tag. Si sujeta el cable mirando los orificios del conector de 78 pines con la parte ancha del conector D de 78 pines en la parte superior, P2 (Bus) está a la derecha y P3 (Tag) a la izquierda. El plástico de los extremos de los conectores B/T debe ser negro (gris muy oscuro); son Light Gray en el cable VB. Estos conectores de color gris oscuro se conectarán a los conectores de gris claro de los extremos de los cables de bus y etiqueta que vienen del host.

- IBM P/N 12G8058 (cable terminal y VA juntos en B/M son IBM P/N 12G7988)

- Cisco P/N CAB-PCA-VA (se suministra con el terminador)

- FRU N/P 72-0863-01

- Cable VB - Bus and Tag OUT es un conector macho de 78 pines y debe ser negro. P2 es Bus, P3 es Tag. Si sujeta el cable mirando a los pines del conector de 78 pines con la parte ancha del conector D de 78 pines en la parte superior, P2 (Bus) está a la izquierda y P3 (Tag) a la derecha. Los conectores B/T deben ir provistos de plástico gris claro (en lugar de negro en el cable VA). Estos extremos de gris claro deben conectarse a los extremos negros (gris oscuro) de los cables de bus y etiqueta que conducen a la siguiente unidad descendente.

- IBM P/N 12G7993

- Cisco P/N CAB-PCA-VB

- FRU N/P 72-0865-01

- Terminator - Se conecta al cable Y en lugar del cable VB y termina B/T OUT. Es un conector macho de 78 pines y debe ser negro.

- IBM P/N 6473048

Información Relacionada

- Anuncio de fin de ventas del Procesador de interfaz de canal de etiquetas y bus

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems