Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Realizar comprobaciones iniciales antes de actualizar ISSU

Troubleshooting de Fallas Comunes de Actualización de ISSU

Estado de ISSU bloqueado en curso

Compatibilidad de configuración entre versiones

Incompatibilidad debido a la discordancia de versión de ROMMON o software

Recuperación de la Actualización Parcial de ISSU o del Modo ROMMON

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo identificar y resolver problemas comunes durante las actualizaciones de ISSU en los switches Catalyst de Cisco serie 9000.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Modelos de implementación y arquitectura de Cisco Catalyst serie 9000

- Actualizaciones de mantenimiento de software (SMU) y proceso ISSU

- Tecnologías StackWise Virtual y StackWise

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Catalyst 9400, 9500, y 9600 Series Switches

- Cisco IOS® XE

- Implementaciones virtuales de StackWise y supervisor dual

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La actualización de software en funcionamiento (ISSU) permite actualizar el software del switch mientras la red permanece operativa. Deben existir varias condiciones para que ISSU tenga éxito: la ruta del software debe ser compatible, los miembros de la pila deben ejecutar versiones coincidentes y el firmware debe alinearse. El incumplimiento de estas condiciones puede interrumpir la actualización o causar inestabilidad en la red.

Realizar comprobaciones iniciales antes de actualizar ISSU

Antes de que comience la actualización de ISSU, asegúrese de realizar estas comprobaciones:

- Confirme que las versiones de Cisco IOS XE actuales y de destino admitan ISSU.

- Verifique que la trayectoria de actualización aparezca como soportada en la Matriz de Compatibilidad de Cisco ISSU.

- Verifique que todos los supervisores o miembros de la pila ejecuten la misma imagen de software.

- Asegúrese de que los supervisores activos y en espera utilicen las mismas versiones de ROMMON.

- Confirme que el switch funciona en el modo de instalación (la variable de arranque debe ser packages.conf).

- Revise la memoria y la disponibilidad del espacio de memoria flash para la nueva imagen.

- Verifique que el switch no esté en un estado degradado o no redundante.

- Verifique que no existan fallas activas, alarmas de hardware o registros críticos.

- Confirme que no hay ninguna operación ISSU previa en curso usando el comando show issu state detail. El resultado debe indicar:

switch# show issu state detail

Current ISSU Status: Enabled

Previous ISSU Operation: N/A

No ISSU operation is in progress <<<<<<<<<

Precaución: Si ISSU ya está en curso, no inicie otra actualización.

Ejecute estos comandos para ayudar en la validación:

- show boot system

- show issu state detail

- show redundancy

- show module

Troubleshooting de Fallas Comunes de Actualización de ISSU

Estado de ISSU bloqueado en curso

Síntoma: El comandoshow issu state detailmuestra que ISSU está en progreso aunque la actualización no se haya completado o haya fallado explícitamente. Esta condición puede bloquear más intentos de ISSU e interrumpir los flujos de trabajo de actualización normales.

El mensaje de error ISSU in progress puede aparecer:

FAILED: ISSU in progress; please use install abort issu to abort ISSU operation OR install commit to complete the current ISSU operation.

Verificación: Ejecute show issu state detail y busque:

Current ISSU Status: In Progress

Previous ISSU Operation: N/A

Si el estado sigue en curso sin cambios durante un período prolongado, es probable que el proceso se detenga.

Causa raíz: interrupción inesperada durante un intento anterior de ISSU o error de incompatibilidad.

Solución: Ejecute el comando .install abort issu

Si ISSU aún está en curso, realice los siguientes pasos:

Ejecutarinstall remove inactivecomando.

Switch#install remove inactive

install_remove: START Thu Jun 12 04:31:54 UTC 2025

install_remove: Removing IMG

Cleaning up unnecessary package files

Habilitar servicio interno:

switch(config)# service internal

Borrar el estado de instalación actual:

switch#clear install state

Precaución: Este comando puede desencadenar una recarga de todo el switch o la pila.

Advertencia: Nunca inicie otro ISSU mientras uno permanezca activo. Esto puede provocar daños en el software o inestabilidad en los dispositivos.

Compatibilidad de configuración entre versiones

Síntoma: algunas configuraciones no son compatibles con la nueva versión del software y pueden causar problemas durante la actualización. Puede aparecer el mensaje de error "MCL-Terminating the current ISSU Operation":

ERROR: MCL-Terminating the current ISSU Operation. ISSU Abort operation is initiated

ERROR: Once ISSU abort is done please check full list of mismatched commands via:

ERROR: show redundancy config-sync failures historic mcl

Solución: Ejecute elshow redundancy config-sync failures historic mclcomando y quite los comandos no coincidentes si es posible. Si los comandos no se pueden quitar, realice una actualización estándar.

Nota: Verifique que no haya ninguna actualización de ISSU en curso para iniciar una nueva actualización. Consulte la sección Estado de ISSU Atascado en Progreso.

Incompatibilidad debido a la discordancia de versión de ROMMON o software

Síntoma: ISSU no puede continuar o vuelve a la recarga que no es ISSU. Este error puede aparecer:

%REDUNDANCY-2-IPC: IOS versions do not match.

- Verificación: Compare las versiones de Cisco ROMMON y Cisco IOS mediante elshow versioncomando. En sistemas SUP duales, confirme que ambos SUP utilizan las mismas versiones de firmware y software.

- Solución: Actualice Cisco ROMMON o Cisco IOS a la misma versión antes de iniciar ISSU.

Nota: Consulte las notas de la versión específicas de la plataforma para conocer los pasos de actualización de ROMMON.

Recuperación de la Actualización Parcial de ISSU o del Modo ROMMON

Actualización parcial

- Verificación: para una actualización parcial, verifique que no haya ninguna actualización de ISSU en curso. Si ISSU aún está en progreso, espere algunos minutos hasta que ISSU se complete o se revierta.

- Solución: Consulte la sección Estado de ISSU Bloqueado en Progreso si la actualización no se completa. A continuación, realice una actualización estándar.

El switch o el supervisor ingresan al modo ROMMON

- Verificación: Consola a la unidad afectada y verifique el estado.

- Solución: Busque el archivo IOS.bin de Cisco o el archivo packages.conf para recuperar el switch o el supervisor, consulte la Guía de ROMMON para obtener pasos detallados para recuperar la unidad.

Información Relacionada

- Matriz de Compatibilidad de ISSU

- Guía de actualización de ISSU

- Guía de actualización para Catalyst 9000 Switches

- Solución de problemas de Rommon en Catalyst 9000

- Soporte técnico y descargas de Cisco