Contenido

Publicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba para varias edicionesPublicación de prueba edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias edicionesProbar publicación para varias ediciones

La prueba manual es el proceso de garantía de calidad básico en el que los evaluadores humanos ejecutan los casos de prueba sin herramientas de automatización. Al simular las acciones del usuario final, los probadores comprueban el software en busca de errores, problemas de la interfaz de usuario y comportamiento inesperado. Es esencial para validar la facilidad de uso y la lógica empresarial antes del lanzamiento