Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Número del producto

Funciones

Cables

Soporte de la plataforma

Problemas conocidos

Configuración

Información Relacionada

Introducción

La WAN Interface Card de puerto serial dual (WIC-2A/S) proporciona niveles más altos de densidad de puerto serial para una sola WIC y es compatible con las series 1700, 2600 y 3600 de Cisco. La WIC-2A/S de velocidad serial baja soporta links seriales síncronos de hasta 128 Kbps o links seriales asíncronos de hasta 115,2 Kbps. Cada puerto de una WIC es una interfaz física distinta y puede soportar diversos protocolos, como Point-to-Point Protocol (PPP) o Frame Relay y Data Terminal Equipment/Data Communications Equipment (DTE/DCE). Esta WIC también soporta la combinación de funcionamiento asíncrono y síncrono en una sola tarjeta.

Estas WICs de puerto serial dual integran los nuevos conectores compactos Smart Serial que soportan una amplia variedad de interfaces eléctricas cuando se utilizan con el cable de transición apropiado. Esto incluye: V.35, RS-232, RS-449, RS-530, RS-530A en versiones macho y hembra para dispositivos DTE y DCE. Esta característica facilita la configuración y reconfiguración cuando cambian los requisitos de la red, lo que evita tener que adquirir una tarjeta de interfaz serial distinta.

Se necesitan dos cables para los dos puertos de la WIC.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se aplica al modelo WIC-2A/S.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Número del producto

WIC-2A/S: WIC de dos puertos para funcionamiento síncrono/asíncrono

Funciones

La WIC-2A/S proporciona dos puertos seriales con el conector Smart Serial.

- Soporte de funcionamiento asíncrono con una velocidad máxima de 115,2 Kbps y una velocidad mínima de 600 bps. Si necesita que funcione a velocidades inferiores a 600 bps, use el puerto AUX.

- Soporte de funcionamiento síncrono con una velocidad máxima de 128 Kbps.

Cables

Tipo de Cable

Número del producto

Longitud

Macho/Hembra

V.35 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-SS-V35MT(=)

3 metros / 10 pies

Hombre

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

3 metros / 10 pies

Mujer

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

3 metros / 10 pies

Hombre

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

3 metros / 10 pies

Mujer

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

3 metros / 10 pies

Hombre

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

3 metros / 10 pies

Mujer

X.21 DTE (Equipo terminal de datos)

CAB-SS-X21MT(=)

3 metros / 10 pies

Hombre

X.21 DCE (Equipo de comunicación de datos)

CAB-SS-X21FC(=)

3 metros / 10 pies

Mujer

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

3 metros / 10 pies

Hombre

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

3 metros / 10 pies

Hombre

Soporte de la plataforma

Platform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620,3640,3660

Cisco 3631

Cisco 2691,3725,3745

Módulo de portadora

No es necesario

No es necesario

Integrado

NM-2W

Integrado

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Integrado

Integrado

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Soporte de Cisco IOS® Software

No soportados

Todas las versiones de Cisco IOS Software

Todas las versiones de Cisco IOS Software

Cisco IOS Software versiones 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Todas las versiones de Cisco IOS Software

12.2(8)T1

No soportados

Cisco IOS Software versiones 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Todas las versiones de Cisco IOS Software

Todas las versiones de Cisco IOS Software

Todas las versiones de Cisco IOS Software

Nota: La serie Cisco 1600 no es capaz de soportar la WIC-2A/S debido a la falta de controladores de comunicaciones seriales.

Las prestaciones de los módulos de red NM-1E2W, NM-1E1R2W, y NM-2E2W no son suficientes para la WIC-2A/S.

Problemas conocidos

La WIC-2A/S puede resultar dañada a causa de una descarga electrostática excesiva. Puede minimizar esta descarga electroestática de las maneras siguientes:

- Utilizar un cable blindado de extremo a extremo.

- Utilizar un protector de sobretensiones que proteja contra sobretensiones de +/- 18v.

- Utilizar un aislador óptico (la mejor protección).

Configuración

Este módulo se configura de manera predeterminada como síncrono. Ejecute el comando physical-layer async command para configurar el módulo para la comunicación asíncrona. A continuación se muestra una sección de configuración asíncrona:

Configuración

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this serial interface just as you !--- would configure an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- The above commands are part of a broader Dial-on-Demand Routing (DDR) !--- configuration.

Refiérase a Configuración de Marcación de Salida con un Módem en el Puerto AUX para conectar un módem con esta interfaz. Aunque el documento hace referencia al puerto AUX, la configuración es muy similar.

Ejecute el comando physical-layer sync o el comando no physical-layer async para invertir al modo síncrono predeterminado. Refiérase a Configuración de Interfaces Seriales para obtener más información sobre cómo configurar la interfaz para el funcionamiento serial normal.

Información Relacionada

- PPP de links múltiples a través de dos interfaces asíncronas seriales de capa física

- Inserción y Remoción en Línea de Módulos de Red de Módem Analógico y Digital instalados en el Cisco 3660 Router

- Páginas de soporte de la tecnología de marcación

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems