Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

show controller en CLI GRP

show controller bajo CLI de tarjeta de línea

Información Relacionada

Introducción

El comando show controller proporciona información relacionada con el hardware útil para resolver y diagnosticar problemas con las interfaces del router de Cisco. La serie 12000 de Cisco utiliza una arquitectura distribuida con una interfaz de línea de comandos (CLI) central en el Procesador de ruta Gigabit (GRP) y una CLI local en cada tarjeta de línea. En la serie Cisco 12000, el resultado del comando show controller varía según la CLI utilizada (en el nivel GRP o en el nivel de tarjeta de línea).

Este documento proporciona información sobre cómo interpretar ambos conjuntos de resultados.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La salida presentada en este documento se toma de un router de Internet Cisco 12016 que ejecuta Cisco IOS® Software Release 12.0(18)ST.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

show controller en CLI GRP

El resultado show controller de la CLI de GRP proporciona información de capa 1, incluidas las alarmas y los errores SONET. Cualquier estadística específica de ATM es proporcionada por el resultado show controller en la CLI de la tarjeta de línea.

SONET es un protocolo que utiliza una arquitectura de tres capas, a saber, sección, línea y ruta. A continuación se muestran las capas SONET.

Cada capa agrega una cierta cantidad de bytes de tara a la trama SONET. Como resultado, la salida show controller atm se divide en lo siguiente:

- Sección

- Línea

- Errores y alarmas de trayectos

A continuación se muestran ejemplos de cada uno:

Nota: La visualización que se muestra a continuación muestra solamente el resultado para la interfaz atm6/0.

GSR#show controller atm6/0

ATM6/0

SECTION

LOF = 0          LOS       = 0         RDOOL = 0             BIP(B1) = 0

Active Alarms: None

LINE

AIS = 0          RDI       = 0          FEBE = 0             BIP(B2) = 0

Active Alarms: None

PATH

AIS = 0          RDI       = 0          FEBE = 0             BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR    = 0          PSE = 0              NSE = 0

Active Alarms: None

HCS errors

Correctable HCS errors = 0             Uncorrectable HCS errors = 0

La siguiente tabla describe brevemente cada condición de alarma o error y proporciona links a las referencias existentes para obtener más información sobre cómo resolver cada condición de alarma o error.

Ítem

Significado

Descripción

LOF

Pérdida de Trama

Cantidad de veces que la interfaz experimenta problemas de alineación de tramas. Consulte Solución de problemas de alarmas de capa física en links SONET y SDH.

LOS

Pérdida de Señal

Cantidad de veces que la señal óptica entrante es cero por al menos 100 microsegundos. Entre las posibles razones se incluyen un cable de corte, una atenuación excesiva de la señal o un equipo defectuoso. El estado LOS se borra cuando se reciben dos patrones de entramado consecutivos y no se detectan nuevas condiciones LOS. La pérdida de la señal de la sección se detecta cuando un patrón de todos ceros en la señal SONET entrante dura 19 (+,-3) microsegundos o más. Este defecto también podría notificarse si el nivel de señal recibida cae por debajo del umbral especificado. Consulte Solución de problemas de alarmas de capa física en links SONET y SDH.

RDOOL

Recepción de datos desbloqueada

El reloj SONET se recupera usando la información de la tara SONET. RDOOL es un conteo inexacto del número de veces que se ha detectado Recibir datos fuera de bloqueo, lo que indica que el loop de bloqueo por fase de recuperación del reloj no puede bloquear la secuencia de recepción.

BIP (B1)

Paridad de entrelazado de bits

Número de tramas recibidas que tienen error de paridad en la parte SECTION. Ver Resolución de problemas relacionados con errores en el índice de error de bit en links SONET.

BIP (B2)

Paridad de entrelazado de bits

Número de tramas recibidas con un error de paridad en el nivel LINE. Ver Resolución de problemas relacionados con errores en el índice de error de bit en links SONET.

BIP (B3)

BIP (B3)

Número de tramas recibidas con un error de paridad en el nivel PATH. Ver Resolución de problemas relacionados con errores en el índice de error de bit en links SONET.

AIS

Señal de indicación de alarma

Cantidad de señales de AIS que recibió la interfaz. La pantalla indica si la señal es LINE o PATH AIS. Consulte Solución de problemas de alarmas de capa física en links SONET y SDH.

RDI

Indicación de defecto remoto

Número de señal RDI recibida por la interfaz. La pantalla indica si la señal es una LÍNEA o un RDI PATH. Consulte Solución de problemas de alarmas de capa física en links SONET y SDH.

FEBE (Error de bloque extremo)

Error de bloqueo de extremo lejano

Se ha recibido una señal devuelta al elemento de red transmisor indicando un bloqueo con errores en el elemento de red receptor. FEBE ahora se conoce como indicador de error remoto (REI)

LOP

Pérdida de trama

Informado como resultado de un puntero de trayecto no válido (H1, H2) o una cantidad excesiva de indicaciones habilitadas del nuevo indicador de datos (NDF). Consulte Resolución de Problemas de Errores NEWPTR en Interfaces POS.

NEWPTR

Nuevo puntero

Un recuento inexacto de la cantidad de veces que el generador de tramas SONET ha validado un nuevo valor del indicador SONET (H1, H2). Consulte Resolución de Problemas de Errores NEWPTR en Interfaces POS.

PSE

Relleno positivo

Un conteo inexacto de la cantidad de veces que el entramador SONET ha detectado un evento de relleno positivo en el indicador recibido (H1, H2 bytes). Consulte Resolución de Problemas de Eventos PSE y NSE en Interfaces POS.

NSE

Relleno negativo

Un conteo inexacto del número de veces que el entramador SONET ha detectado un evento de material negativo en el puntero recibido (H1, H2 bytes). Consulte Resolución de Problemas de Eventos PSE y NSE en Interfaces POS.

HCS

Checksum de encabezado

Número de veces que una celda ATM ha fallado en la suma de comprobación del encabezado. Los encabezados de las celdas ATM (no la carga útil) están protegidos por una verificación de redundancia cíclica (CRC) de 1 byte llamada checksum de encabezado (HEC o HCS). Este CRC corregirá los errores de un solo bit (errores HCS corregibles) en el encabezado y detectará errores de varios bits (errores HCS incorregibles). Para resolver este problema, determine si la capa SONET está experimentando errores de bits al buscar el incremento de los valores de los siguientes contadores de error en el resultado del comando show controller atm:

- BIP B1, B2, y B3 – Indica que la interfaz local está recibiendo tramas SONET con errores de paridad de bits.

- FEBE - Indica que la interfaz remota está recibiendo tramas SONET con errores B2 y B3.

Si estos contadores aumentan, es probable que las celdas ATM también se dañen. Los errores de HCS son simplemente una consecuencia de los problemas de SONET. Para resolver este problema, utilice los pasos en Solución de Problemas de Errores de Velocidad de Error de Bit en Links SONET.

show controller bajo CLI de tarjeta de línea

La salida del comando show controller de la tarjeta de línea CLI muestra estadísticas específicas de ATM. El comando show controller detail también está disponible y muestra estadísticas específicas del hardware. Tales estadísticas son normalmente útiles sólo para los ingenieros de desarrollo de Cisco y no se tratan en este documento.

La serie Cisco 12000 admite dos formas de recolectar resultados de la tarjeta de línea CLI.

- attach <slot-number> : Utilice este comando para acceder a la imagen del software Cisco IOS en una tarjeta de línea para monitorear y mantener la información en la tarjeta de línea. Después de conectarse a la imagen de Cisco IOS en la tarjeta de línea usando este comando, el mensaje cambia a "LC-Slot<x>#", donde x es el número de ranura de la tarjeta de línea.

RTR12008#attach 1

Entering Console for 4    Port ATM OC-3c/STM-1 in Slot: 1

Type "exit" to end this session

press RETURN to get started!

LC-Slot1>en

- execute-on : utilice este comando para ejecutar comandos de forma remota en una tarjeta de línea. Puede utilizar el comando execute-on privileged EXEC sólo desde el software Cisco IOS que se ejecuta en la tarjeta GRP.

RTR12008#execute-on ?

all   All    slots

slot  Command is executed on slot(s) in this    chassis

RTR12008#execute-on slot 1 ?

LINE     Command to be executed on another slot

PTR12008#execute-on slot 1 sh controller

=========    Line Card (Slot 1) =======

A continuación se muestra un ejemplo de salida del comando show controller desde la CLI de la tarjeta de línea.

GSR-LC#show controller

TX SAR (Patch 3.2.2) is Operational;

RX SAR (Patch 3.2.2) is Operational;

Interface Configuration Mode:

STS-12c

Active Maker Channels: total # 1

VCID VPI ChID Type     OutputInfo    InPkts   InOAMs  MacString

999   0 9D68 UBR    0C020DE0    1044406472        0    9D682000AAAA030000000800

00000000             0        0

SAR Counters:

tx_paks   1592028614    tx_abort_packs         0       tx_idle_cells          2862571613

rx_paks   1184045134    rx_drop_paks            0       rx_discard_cells       3438990

Host Counters:

rx_crc_err_packs         139694737     rx_giant_paks                    0

rx_abort_paks                    0     rx_crc10_cells                   0

rx_tmout_paks                    0     rx_unknown_paks                  0

rx_out_buf_paks                  0     rx_unknown_vc_paks               0

rx_len_err_paks                  0     rx_len_crc32_err_paks            0

Los campos SAR TX y SAR RX indican la versión del microcódigo que se ejecuta en el chip Segmentation and Reassembly (SAR).

El modo de configuración de la interfaz se muestra como STS-Xc, que indica un enlace SONET con entramado de señal de transporte síncrona (STS), o como STM-X, que indica un enlace SDH con entramado de modo de transporte síncrono (STM). Para cambiar el tipo de tramas, use el comando de configuración a nivel de la interfaz atm sonet stm-4.

En la tabla siguiente se describen los campos Contadores SAR y Contadores Host. Muchos de los contadores se refieren a paquetes AAL5. ATM admite cinco capas de adaptación ATM (AAL). AAL5 agrega una cola de ocho bytes a la unidad de datos del protocolo de subcapa de convergencia de parte común (CPCS-PDU). Request for Comments (RFC) 1483, Encapsulado multiprotocolo sobre el Nivel de adaptación 5 para Modo de transferencia asincrónica (ATM), define el encapsulado aal5snap, como así también define cómo el encapsulado aal5snap debería usar el la cola del Nivel de adaptación 5 (AAL5)

El comando show controller atm 0 all proporciona un valor agregado único de todos los errores CRC, caídas y otros contadores de este tipo para todos los PVC configurados en una interfaz; las tarjetas de línea ATM para la serie Cisco 12000 no mantienen los contadores por VC. En otras palabras, todos los contadores son por interfaz y no por VC. Además, las caídas que se muestran en el resultado de este registro de comando se descartan en el nivel de controlador. Algunos paquetes pasarán la verificación de nivel de controlador (capa 2) y luego se descartarán en la cola de entrada de interfaz de capa 3.

Contador

Descripción

tx_paks

Cantidad de paquetes AAL5 transmitidos.

tx_abort_paks

Cantidad de paquetes AAL5 que fueron programados para ser transmitidos aunque esto no sucedió debido a que las capas superiores del software pasaron una celda con valores VPI/VCI que el SAR no reconoció o ya no considera válidos.

tx_idle_cells

Número de celdas inactivas transmitidas por la tarjeta de línea. Consulte Celdas de Control ATM Ilustradas - Celdas inactivas, Celdas no asignadas, Celdas de relleno IMA y Celdas no válidas.

rx_paks

El número de paquetes AAL5 recibidos como paquetes completados. Este contador no incluye los paquetes recibidos con un error, como por ejemplo, aquellos paquetes que:

- Parcialmente reensamblado.

- Falló la verificación del CRC-32

- Recibido en un par VPI/VCI inexistente

- No se puede almacenar en ninguna memoria intermedia SAR interna

rx_drops_paks

Cantidad de paquetes AAL5 descartados por el SAR debido a la falta de búfers SAR internos. Pueden ser causados cuando la CPU del host no puede aceptar paquetes lo suficientemente rápido desde el SAR.

rx_discard_cells

Número de celdas descartadas debido a un encabezado dañado, incluidos valores VPI/VCI inexistentes o no reconocidos en el encabezado de la celda.

rx_crc_err_paks

Número de paquetes AAL5 recibidos con errores CRC. Consulte Guía de Troubleshooting de CRC para Interfaces ATM.

rx_tmout_paks

Número de paquetes AAL5 recibidos con un campo de longitud en la cola AAL5 configurado en un valor de 0.

rx_tmout_paks

Número de paquetes AAL5 parcialmente reensamblados que se descartaron porque no se reensamblaron completamente dentro del período de tiempo requerido. En otras palabras, la última celda del paquete AAL5 no se recibió dentro del período de tiempo requerido. Este contador también se define en RFC 2515 .

rx_out_buf_paks

Cantidad de paquetes AAL5 recibidos que fueron rechazados debido a que no había búfers disponibles para almacenar los paquetes en la memoria del host. En algunas situaciones excepcionales, la tarjeta de línea de entrada puede quedarse sin estas memorias intermedias y puede descartar indiscriminadamente ese paquete independientemente de la precedencia. Estas memorias intermedias se dividen a partir de la memoria SAR, que es los 2 MB de SRAM donde los paquetes se almacenan antes de ser entregados a las colas ToFab. Consulte Introducción a las Opciones de Colocación en Cola por VC en la Tarjeta de Línea ATM 4xOC3. Consulte también Solución de problemas de errores ignorados y caídas sin memoria en el router de Internet de la serie Cisco 12000.

rx_len_err_paks

Número de paquetes AAL5 con un tamaño reensamblado que difiere del tamaño indicado por el campo de longitud en la cola AAL5. El campo de longitud de dos bytes de la cola AAL5 indica el tamaño del campo de carga útil Unidad de datos del protocolo de subcapa de convergencia de pieza común (CPCS-PDU). Dos bytes son 16 bits o un valor de longitud máxima de 65.535 octetos. Consulte Introducción a la Unidad máxima de transmisión (MTU) en las interfaces ATM.

rx_giant_paks

Cantidad de paquetes AAL5 con una longitud vuelta a ensamblar que excede el valor especificado en el campo de longitud de la cola AAL5. Para comprender cómo se pueden producir estas violaciones, vea Introducción a la unidad de transmisión máxima (MTU) en interfaces ATM.

rx_crc10_cells

Número de celdas que han fallado la suma de comprobación CRC-10 utilizada por las celdas de operaciones, administración y mantenimiento (OAM) o las celdas sin procesar.

rx_unknown_vc_paks

Cantidad de paquetes AAL5 descartados debido a valores incorrectos o inexistentes en el campo VPI o VCI, así como valores desconocidos o no admitidos en los campos SNAP, NPLID, OUI o Protocol ID.

rx_len_crc32_err_paks

Número de paquetes AAL5 descartados porque los paquetes fallaron en la verificación CRC-32. El campo CRC llena los últimos cuatro bytes de la cola AAL5 y protege la mayor parte de la CPCS-PDU, excepto por el campo CRC real en sí. Para obtener sugerencias sobre la solución de problemas, consulte la Guía de solución de problemas para interfaces ATM.

rx_unknown_paks

Número de paquetes AAL5 recibidos con un error distinto de los anteriores.

Nota: A diferencia de otros hardware ATM, como PA-A3, las tarjetas de línea ATM para la serie 12000 de Cisco no cuentan SARTimeOuts y SDUs de tamaño excesivo, como se define en RFC 1695.

Información Relacionada

- Más información sobre ATM

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems