Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Información general adicional

Procedimiento

Comportamientos de VM sin protección

Comportamiento del Par de Replicación

Troubleshoot

Verificar protección de VM

Comprobar lista de pares de protección de datos

Elimine manualmente el par cuando sea necesario

Tener en cuenta

Problemas comunes

Problemas de dependencias

Inconvenientes de conectividad

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo borrar la replicación en Hyperflex.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda conocimientos sobre los siguientes temas:

- Unified Computing System Manager (UCSM)

- HyperFlex

- vCenter

- Redes

- DNS

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- HyperFlex Connect 5.0.2d

- Clúster de expansión de hiperflex

- Clúster estándar Hyperflex

- UCSM 4.2(1l)

- vCenter 7.0 U3

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La configuración de replicación se puede borrar si es necesario, los clústeres se pueden emparejar con nuevos destinos. Para ello, es necesario borrar la configuración de replicación actual del clúster.

Información general adicional

- Para borrar la protección de datos, debe desproteger todas las VM. A continuación, elimínelos de los grupos de protección.

- Los grupos de protección pueden permanecer en el clúster si no les pertenece ninguna VM.

- Asegúrese de que las dependencias de los pares de replicación se quitan en ambos tipos de clústeres, local y remoto.

- Se requiere acceso de administrador para ambos clústeres para esta operación.

Procedimiento

Paso 1. Inicie sesión en el sistema Hyperflex como administrador y vaya a la opción Replicación en el panel de acción izquierdo:

Opción de replicación

Paso 2. Para desproteger las VM, navegue hasta VM locales > Todas las VM protegidas. Seleccione la casilla de verificación para seleccionar todas las VM. A continuación, haga clic en Desproteger.

Desproteger VM

Paso 3. Quite las VM del grupo de protección y navegue hasta VM locales > Todas las VM protegidas. Seleccione la casilla de verificación para seleccionar todas las VM. A continuación, haga clic en Quitar del grupo.

Eliminar VM de grupos de protección

Un mensaje le pregunta si desea desproteger las VM. Haga clic en Desproteger.

Confirmación De Desprotección

Una vez desprotegidas, las VM ya no aparecen en la lista.

Protección de VM clara

Comportamientos de VM sin protección

- Si desea desproteger la VM, debe tener conectividad entre los clústeres a través de eth2.

- Cuando la VM no se elimina de la protección, utilice ping para probar la conectividad y verifique si eth2 está en ejecución. Si no hay conectividad y eth2 no se está ejecutando, abra un caso con TAC.

Se recomienda eliminar los grupos de protección si no les pertenece ninguna VM. Esto no es necesario.

Eliminar grupos de protección

Se le preguntará si desea eliminar el grupo de protección. Haga clic en Eliminar:

Confirmación de eliminación de grupo de protección

Paso 4. Elimine la asignación del almacén de datos y seleccione Replicación> Pares de replicación>Editar.

Eliminar dependencias del almacén de datos

Se le solicitará que seleccione los almacenes de datos que desea desasignar. Seleccione el remoto y elija la opción No asignar este almacén de datos para cada uno de los almacenes de datos asignados. A continuación, haga clic en Map Datastore.

Desasignar almacenes de datos

Nota: Una vez que los almacenes de datos se han desasignado, la conexión HX debe actualizarse para continuar con la eliminación del par de replicación.

Paso 5. Elimine los pares de replicación entre los clústeres local y remoto. Seleccione Replicación>Pares de Replicación>Eliminar.

Eliminar pares

Necesita credenciales de administrador de clúster remoto para quitar el par. Introduzca las credenciales y haga clic en Eliminar

Confirmación de Supresión de Peer

Comportamiento del Par de Replicación

- Cuando se elimina un par de replicación, ya no se puede configurar la protección para ninguna máquina virtual entre el clúster local y remoto.

- Esta acción borra la protección en ambos clústeres

- Se realiza una prueba de red de replicación cuando se intenta realizar o modificar el par de replicación.

- También se realiza una prueba de red de replicación cuando se intenta desasignar los almacenes de datos.

- Si no se supera la prueba de replicación, no se permiten los cambios. Consulte la sesión de Troubleshooting en este documento para verificar la conectividad si es necesario.

- Para obtener más ayuda con respecto a la conectividad eth2, abra un caso con TAC.

Paso 6. Para borrar la red de replicación, utilice el comando:

stcli drnetwork cleanup

CleanUp

LocalCleanUp Remote

Nota: Asegúrese de que el comando stcli drnetwork cleanup se ejecute en los clústeres locales y remotos.

La limpieza de la red de replicación de datos se puede supervisar en la ficha Actividad de HX Connect

Supervisar limpieza de red de replicación de datos

Actualizar la configuración de red de replicación de datos de conexión HX aparece sin configurar y lista para volver a configurarse si es necesario.

Red de replicación de datos borrada

Troubleshoot

Verificar protección de VM

Asegúrese de que no se protege ninguna VM. Para verificar esto, utilice el comando:

stcli dp vm list --brief

Ejemplo con una VM protegida:

Cómo enumerar máquinas virtuales protegidas

Ejemplo sin VM protegida

No hay VM protegida

Nota: Asegúrese de que ninguna VM esté protegida. La siguiente imagen muestra un ejemplo de la protección de VM.

Comprobar lista de pares de protección de datos

Se puede verificar la lista de pares. Para asegurarse de que no aparece ninguna entrada cuando se borra la replicación, utilice el comando:

stcli dp peer list

Ejemplo de peer de protección de datos configurado:

Comprobación de la lista de pares

Este es un ejemplo para el peer de protección de datos borrado:

Ejemplo de Peer Cleared

Elimine manualmente el par cuando sea necesario

En caso de que el peer remoto no esté disponible permanentemente, o no esté disponible durante un período de tiempo largo, este comando es para borrar la relación de peer:

stcli dp peer forget --name <pair-name>

Ejemplo del comando peer Forget:

Comando Replication Peer Forget

Tener en cuenta

- El emparejamiento del clúster se borra de la conexión HX como se muestra en el procedimiento de este documento

- Si este comando se ejecuta por error en uno de los clústeres cuando todavía tienen conectividad entre sí, asegúrese de que se ejecute también en el otro par.

- El comando sólo borra los detalles del peer en el clúster donde se ejecuta.

Problemas comunes

Problemas de dependencias

Asegúrese de eliminar la protección de VM junto con la asignación del almacén de datos.

Cuando se intenta eliminar un par de replicación sin quitar la asignación de protección de VM/almacén de datos, aparece una ventana emergente que indica que se deben borrar las dependencias.

Error de eliminación de par

Nota: Se espera que esta operación no pueda completarse si hay problemas de comunicación entre el clúster en la red eth2.

Inconvenientes de conectividad

Los problemas de conectividad pueden conducir a dificultades con el proceso de limpieza porque cada una de las máquinas virtuales del controlador de almacenamiento de cada clúster están en comunicación activa con sus pares a través de eth2. Si al menos una máquina virtual de controlador no responde a través de la red eth2, puede hacer que las actividades de replicación y limpieza fallen.

- Verifique que eth2 esté presente. Utilice el comando ifconfig en cada máquina virtual del controlador de almacenamiento para confirmar que eth2 aparece, si no se necesita la intervención del TAC.

- Utilice ping para probar la conectividad entre las interfaces eth2 para cada máquina virtual de controlador de almacenamiento.

Ejemplo De Prueba De Ping Eth2

- Asegúrese de que la VLAN de replicación en ambos clústeres coincida.

- Asegúrese de que la VLAN de replicación esté configurada correctamente en todas las rutas entre los clústeres.

- Asegúrese de que la MTU coincida tanto en clústeres locales como remotos para la red de replicación

- Utilice la opción Test Remote Replication Network para verificar la conectividad. Seleccione Replicación, en el emparejamiento del clúster, seleccione Acciones > Probar red de replicación remota:

Probar red de replicación remota

- Supervise esta operación en la ficha Activity.

Ejemplo de prueba exitosa:

Ejemplo de prueba exitosa

Ejemplo de una prueba fallida:

Prueba fallida

Información Relacionada

- Guía de administración de la plataforma de datos Cisco HyperFlex, versión 5.0

- Guía CLI de la plataforma de datos Cisco HyperFlex, 5.0

- Soporte técnico y descargas de Cisco