Contenido

Introducción

Situación

Requirements

Procedimiento detallado

Nodos hiperflex

Controlador de almacenamiento

Hosts ESXi heredados

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo montar el almacén de datos de HyperFlex (HX) en hosts que no son HX ESXi.

Situación

- Migre la máquina virtual (VM) de un clúster ESXi heredado a un clúster HX.

- La máquina virtual debe pasar a un almacén de datos HX, ya que los almacenes de datos existentes forman parte de una matriz de almacenamiento heredada que se desmantelará o reutilizará.

Requirements

- Acceso raíz a hosts ESXi heredados y nodos convergentes HX.

- Acceso raíz a controladores de almacenamiento.

- Asegúrese de que las tramas Jumbo y de Calidad de servicio (QoS) estén configuradas correctamente de extremo a extremo.

- La VLAN de red de datos de almacenamiento utiliza Platinum con un valor de clase de servicio (CoS) de 5.

- Los hosts ESXi heredados deben poder alcanzar la VLAN de la red de datos de almacenamiento.

- Los hosts ESXi heredados deben ser capaces de hacer ping, usando tramas gigantes, a la dirección IP de los datos del clúster de almacenamiento HX (no a la dirección IP de administración).

Procedimiento detallado

Nodos hiperflex

Paso 1: SSH a uno de los nodos HX.

Escriba el esxcfg-nas -l para enumerar los almacenes de datos montados.

[root@hx-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

Paso 2:

Escriba el  cat /etc/hosts y observe el resultado del identificador único universal (UUID) del clúster HX. Busque la línea que contiene la palabra springpath.

[root@hx-esxi-01:~] cat /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.101  hx-esxi-01.cnmi.local hx-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Nota: El UUID del clúster HX coincide con el resultado del comando stcli cluster info.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli cluster info |less

entityRef:

type: cluster

id: <strong1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

config:

clusterUuid: 1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

Paso 3:

Escriba el esxcli network firewall unload en todos los nodos convergentes HX.

[root@hx-esxi-01:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-02:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-03:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-04:~] esxcli network firewall unload

Controlador de almacenamiento

Paso 4: SSH a uno de los controladores de almacenamiento.

Escriba el stcli security whitelist add --ips <vmkernel IP Address on the storage data network for legacy ESXi Hosts>  comando.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist add --ips 192.168.255.201 192.168.255.202 192.168.255.203 192.168.255.204

El ejemplo anterior demostraba cómo agregar cuatro hosts ESXi heredados a la lista blanca.

Revise la lista blanca.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist list

----------------------------------------

192.168.255.201

----------------------------------------

192.168.255.202

----------------------------------------

192.168.255.203

----------------------------------------

192.168.255.204

----------------------------------------

Hosts ESXi heredados

Paso 5: SSH a cada uno de los hosts ESXi heredados.

Escriba el vi /etc/hosts para editar el archivo /etc/hosts.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

Paso 6:

Copie la entrada del archivo /etc/hosts del nodo HX tomado anteriormente y péguela en el archivo /etc/hosts del host ESXi heredado y guarde los cambios.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

Paso 7:

Cambie 127.0.0.1 a la dirección IP de datos del clúster HX.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

192.168.255.254 1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789>

Paso 8:

Escriba el esxcfg-nas -a -o <host> -s <share_name> <datastore_name> comando.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-1 hx-nfs-1

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-2 hx-nfs-2

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-3 hx-nfs-3

Paso 9:

Escriba el esxcfg-nas -l para confirmar el almacenamiento de datos HX montado correctamente en el host ESXi heredado.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

Los almacenes de datos HX ahora se montan en el host ESXi heredado.

Información Relacionada

- Administración de almacenes de datos

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems