Contenido

Introducción

Problema: Cambiar el nombre del clúster de vCenter

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del vCenter

Problema: Cambiar el nombre del centro de datos de vCenter

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del Data Center

Problema: Cambio del nombre del clúster HX

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del clúster de HX

Introducción

Este documento describe los problemas que se producen cuando se cambian los nombres del clúster y el centro de datos Hyperflex vCenter.

Problema: Cambiar el nombre del clúster de vCenter

Por lo tanto, si cambia el nombre del clúster en el vCenter, habrá una discordancia en la entrada que tiene el stmgr y el nombre del clúster de vCenter real, y debido a esta discordancia, verá problemas como el modo de mantenimiento de HX y las instantáneas de HX fallando. Porque cuando coloca un nodo HX en el modo de mantenimiento de HX o toma una instantánea, stmgr intenta encontrar el nodo en el vCenter bajo el nombre de clúster de vCenter que ve en este comando.

En la siguiente captura de pantalla, el nombre del clúster se ha cambiado de BGL-HX-1 a HX-1.

Pero, stMgr todavía tiene la antigua entrada para el nombre del clúster.

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: BGL-HX-1        <----- Mismatch in vCenter Cluster name

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del vCenter

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del clúster y cambie el nombre del clúster de vCenter desde el VC después de seleccionar la opción Cambiar nombre.

2. Escriba el nuevo nombre para el clúster y haga clic en Aceptar.

3. Después de cambiar el nombre del clúster en el vCenter, actualice también la entrada de nombre del clúster de vCenter para el stmgr. Para hacerlo, deberás volver a registrarte.

Antes de volver a registrarse:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: BGL-HX-1        <----- Has the old entry

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Proceso de registro:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter BGL-HX-DC --vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Después del registro:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName:  HX-1          <------ New entry updated after reregister

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Problema: Cambiar el nombre del centro de datos de vCenter

Ahora, si desea cambiar el nombre del Data Center o desea mover el clúster de HX vCenter a un nuevo Data Center, deberá volver a registrarse para actualizar las entradas para stmgr. Si no lo hace, stmgr seguirá buscando el clúster de HX vCenter con el nombre del Data Center antiguo. Por lo tanto, ve fallas en las operaciones HX como el modo de mantenimiento HX y las instantáneas HX.

En la siguiente captura de pantalla, el nombre del HX Datacenter se ha cambiado de BGL-HX-DC a HX-DC.

Sin embargo, el administrador todavía tenía el nombre del Data Center antiguo.

oot@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC       <----- Mismatch in vCenter Datacenter name

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: BGL-HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del Data Center

1. Cambie el nombre del vCenter Datacenter (o cree un nuevo Data Center y mueva el clúster de HX vCenter y los hosts al nuevo Data Center) del VC. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del centro de datos y, a continuación, seleccione la opción Cambiar nombre como se muestra en la imagen.

2. Escriba el nuevo nombre del Data Center y haga clic en Aceptar.

3. Después de haber cambiado el nombre del Data Center en el vCenter, actualice también la entrada de nombre del Data Center del vCenter para el stmgr, para ello tendrá que volver a realizar un registro.

Antes de volver a registrarse:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: BGL-HX-DC   <------- Has the old entry

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Proceso de reinscripción:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster reregister --vcenter-datacenter HX-DC --vcenter-cluster HX-1 --vcenter-url 10.197.252.125 --vcenter-user administrator@vsphere.local

Reregister StorFS cluster with a new vCenter ...

Enter NEW vCenter Administrator password:

Cluster reregistration with new vCenter succeeded

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Después de volver a registrarse:

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~# stcli cluster info | grep -i vc

vCluster:

vCenterClusterId: domain-c276

vCenterDatacenter: HX-DC     <------- New entry after reregister

vCenterURL: 10.197.252.125

vCenterDatacenterId: datacenter-195

vCenterClusterName: HX-1

root@SpringpathControllerPZTMTRSH7K:~#

Problema: Cambio del nombre del clúster HX

No siempre es cierto que el nombre de clúster de Hyperflex que aparece en el título de la interfaz de usuario de HX y el nombre del clúster de VC sean iguales.  Puede nombrar el clúster HX y el clúster VC por separado. En los pasos anteriores vimos cómo podemos cambiar el nombre del clúster de VC y del centro de datos. Los siguientes pasos son para cambiar el nombre del clúster HX.

Título de la interfaz de usuario de HX

Solución: Procedimiento para cambiar el nombre del clúster de HX

Este cambio no requiere un nuevo registro ni perturba el clúster, ya que permanece sano durante y después del cambio de nombre.

1. Cambie el nombre de la entrada del nombre del clúster en el panel izquierdo de la lista de inventario de vCenter "Cambiar nombre del clúster" según la captura de pantalla siguiente. A continuación, actualice la página de VC en VC WebUI para comprobar el cambio

2. Tenga en cuenta que esto cambiará el título de la interfaz de usuario de HX en consecuencia del clúster como puede ver a continuación

Nuevo "título" de la interfaz de usuario de HX

3. Después de cambiar el nombre, puede verificar el cambio en la interfaz de usuario de VC o en Hyperflex con los siguientes comandos, asegurando también que el clúster permanezca sano

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -ie "vc\|name\|state"

name: HyperFlex StorageController

locale: English (United States)

fullName:  HyperFlex StorageController 3.5.1a

vCluster:

state: online

name: HX-2-cluster

vCenterUrl: https://10.48.76.149

upgradeState: ok

healthState: healthy

state: online

state: 1

name: 192.168.20.102

name: 192.168.20.103

name: 192.168.20.101

state: online

name: bsv-hxaf220-hv-2-1

name: localhost

name: localhost

name: HX-2-cluster <---

vCenterClusterId: domain-c402

vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

vCenterURL: 10.48.76.149

vCenterDatacenterId: datacenter-61

vCenterClusterName: HX-2-cluster

ucsmHostName: 10.48.76.132

name: HX-2-cluster <---

root@bsv-hxaf220-sc-2-2:~# stcli cluster info | grep -i -B3 "hx-2-cluster"

entityRef:

type: virtcluster

id: domain-c402

name: HX-2-cluster

--

entityRef:

type: cluster

id: 4498191323471460155:8678800572152099082

name: HX-2-cluster <---

--

vCenterDatacenter: HX-1-datacenter

clusterType: default_cluster

dataReplicationFactor: 2

ucsmOrg: hx-2-cluster

--

subnetMask: 255.255.255.128

method: dhcp

----------------------------------------

vCenterClusterName: HX-2-cluster

ucsmHostName: 10.48.76.132

clusterAccessPolicy: lenient

name: HX-2-cluster <---