Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Otros requisitos

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Configurar el sitio A

Configurar el sitio B

Implementación de HX Witness VM

Crear clúster de extensión

Verificación

Creación del almacén de datos

Introducción

Un clúster con extensión Hyperflex es un solo clúster con nodos distribuidos geográficamente. Ambos lados del clúster actúan como principales para ciertas VM de usuario. Los datos de estas VM se replican sincronizadamente en el otro sitio. Los clústeres extendidos permiten acceder a todo el clúster incluso si uno de los sitios se desactivara por completo. Normalmente, estos sitios están conectados con un enlace de baja latencia, dedicado y de alta velocidad entre ellos.

HyperFlex Stretched Cluster permite implementar una solución de prevención de desastres Activo-Activo para cargas de trabajo críticas que requieren un tiempo de actividad elevado (objetivo de tiempo de recuperación cercano a cero) y sin pérdida de datos (objetivo de punto de recuperación cero).

Prerequisites

Requirements

- Todos los nodos del clúster deben ser de los mismos modelos M5 (todos los HX220 M5) o (HX 240 M5)

- Sólo el nodo M5 se admite en los clústeres de selección

- Los clústeres de extensión solo se admiten en las plataformas ESXi HX

- Cada sitio debe tener un mínimo de 2 nodos

- TODAS las VLAN utilizadas en ambos clústeres deben ser IGUALES

- La configuración del clúster de extensión requiere una VM testigo

- Los clústeres de extensión requieren el mismo número de direcciones IP necesario para un clúster de seis nodos

- Solo se utiliza una instancia de vCenter para un clúster de extensión

- Se requiere vCenter con DRS y HA para que el clúster de extensión funcione correctamente

Componentes Utilizados

- Instalador de HX

- Servidores Cisco HX M5

- vCenter VMWare

- Cisco UCSM

- VMWare ESXi

Otros requisitos

- Lista de comprobación previa a la instalación

- Implementación de VM Witness

- Cambio de la contraseña de la máquina virtual de testigos

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Toda la configuración para un clúster de extensión se realizará desde un solo instalador HX. El flujo de trabajo para los pasos de instalación del clúster de extensión es el siguiente:

Configurar el sitio A

Paso 1. Inicie sesión en el respectivo instalador HX asignado para iniciar la configuración del clúster. Si el instalador sigue mostrando el estado de instalación anterior, haga clic en la rueda de la barra anterior y seleccione Start Over (Iniciar de nuevo) para comenzar una nueva instalación. En Select a Workflow —> Create Cluster —>(select) Stretch Cluster.

Paso 2. En el flujo de trabajo del sitio de configuración, introduzca las credenciales de UCSM y DC en el nombre del sitio. A continuación, haga clic en Continuar.

Paso 3. En la selección del servidor, seleccione los servidores de origen y haga clic en Continuar

Paso 4. En la sección Configuración de UCSM, ingrese el ID de VLAN y los nombres de VLAN. En este caso hemos utilizado Inband para CIMC. Haga clic en Continue

Paso 5. En la sección Configuración del hipervisor proporcione toda la información solicitada. A continuación, haga clic en Configurar sitio para iniciar la configuración del sitio.

Paso 6. Confirme que la configuración del hipervisor del sitio A sea correcta.

Configurar el sitio B

Paso 1. Haga clic en la rueda y seleccione Configurar sitio para iniciar la configuración del Sitio B como se muestra a continuación.

Paso 2. En el flujo de trabajo Configurar sitio, introduzca las credenciales UCSM de destino y DC de destino en el nombre del sitio. A continuación, haga clic en Continuar.

Paso 3. En la selección del servidor, seleccione los servidores de origen y haga clic en Continuar

Paso 4. En la sección Configuración de UCSM, ingrese el ID de VLAN y los nombres de VLAN. En este caso hemos utilizado Inband para CIMC. Haga clic en Continue

Paso 5. En la sección Configuración del hipervisor proporcione toda la información solicitada. A continuación, haga clic en Configurar sitio para iniciar la configuración del sitio.

Paso 6. Confirme que la configuración del hipervisor del sitio B se realice correctamente.

Implementación de HX Witness VM

- Se trata de un paso importante antes de continuar. La máquina virtual de testigos de HX debe estar en funcionamiento y accesible para que la instalación se realice correctamente.

- Es necesario implementar una imagen OVA en un host ESXi.

- Pruebe la conectividad con esta máquina virtual y asegúrese de que funcione el inicio de sesión.

- Consulte a continuación las propiedades de instalación de OVA.

Crear clúster de extensión

Paso 1.

- Para comenzar a configurar el clúster de extensión, navegue hasta la rueda en el instalador y seleccione Crear clúster de extensión para comenzar la configuración del clúster de extensión.

- En la pantalla de credenciales, proporcione las credenciales de origen (Sitio A) y Destino (Sitio B) UCSM y sus credenciales, nombre del sitio, nombre de organización de UCSM, vCenter e hipervisor. Haga clic en Continuar para continuar con la pantalla Selección de servidor.

Paso 2. Asegúrese de que todos los servidores (tanto los servidores de origen como los de destino) se muestren tal y como están seleccionados. A continuación, haga clic en Continúe,

Paso 3. En la sección Dirección IP, proporcione la dirección IP Hypervisor y Gestión del controlador de almacenamiento (enrutable públicamente), así como su dirección IP DATA (privada no enrutable). Además, proporcione la IP del clúster para las redes de administración y de datos. Haga clic en Continue (Continuar).

Paso 4. En Cluster Configuration, ingrese las contraseñas de VM del controlador, los detalles de la configuración del vCenter, los detalles de los servicios del sistema. En la sección Redes avanzadas, configure las mismas VLAN de administración y datos para ambos sitios. A continuación, haga clic en Inicio para iniciar las configuraciones del clúster.

Paso 5. Confirme que la creación del clúster se ha completado correctamente.

Verificación

Creación del almacén de datos

Paso 1. La creación del almacén de datos en un clúster de extensión es similar a la creación de un almacén de datos en un clúster normal. La única diferencia es que mientras se crea un almacén de datos en un clúster de extensión se define la afinidad del sitio. En la interfaz de usuario de Hyperflex Connect, navegue hasta los almacenes de datos y haga clic en Crear almacén de datos

Paso 2. Cree un almacén de datos y seleccione su tamaño. A continuación, en el paso adicional, en la lista desplegable Afinidad del sitio, seleccione uno de los dos sitios. a continuación, haga clic en Crear almacén de datos

Paso 3. Confirme el estado del almacén de datos recién creado que se muestra como MONTADO y también muestra su afinidad de sitio.