Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Versiones compatibles para implementaciones de clústeres conectados a FI de HX

Conectividad entre puntos

Otros requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuration Steps

Verificación

Introducción

Cisco Intersight simplifica las operaciones del Data Center al ofrecer gestión de sistemas como servicio, lo que reduce la necesidad de mantener varias infraestructuras de gestión en las instalaciones.

Cisco Intersight proporciona un asistente de instalación para instalar, configurar e implementar clústeres de Cisco HyperFlex: HX Edge y FI-Connected. El asistente crea una definición previa a la configuración del clúster denominada perfil de clúster HX. Esta definición es una representación lógica de los nodos HX del clúster HX e incluye:

- Seguridad: credenciales para el clúster de HyperFlex como la contraseña de la máquina virtual del controlador, el nombre de usuario del hipervisor y la contraseña.

- Configuración: requisitos del servidor, firmware, etc.

- Conectividad: red ascendente, red virtual, etc.

Este documento proporciona los pasos y la captura de pantalla de cómo implementar clústeres de hiperflexión conectados a FI mediante la intersección.

Prerequisites

Requirements

Versiones compatibles para implementaciones de clústeres conectados a FI de HX

Componente

Versión/Versión

Servidores M4, M5

HX220C-M4S

HXAF220C-M4S

HX240C-M4SX

HXAF240C-M4S

HX220C-M5SX

HXAF220C-M5SX

HX240C-M5SX

HXAF240C-M5SX

Conector de dispositivos

Actualizado automáticamente por Cisco Intersight

Conectividad entre puntos

Tenga en cuenta los siguientes requisitos previos relacionados con la conectividad de Intersight:

- Asegúrese de que el conector del dispositivo en la instancia de UCS Manager correspondiente esté configurado correctamente para conectarse a Cisco Intersight y se reclame.

- Todos los conectores de dispositivos deben resolver correctamente svc.ucs-connect.com y permitir conexiones HTTPS salientes iniciadas en el puerto 443.

- La versión de Hyperflex Installer hasta la 3.5(2a) admite el uso de un proxy HTTP, excepto cuando el clúster se vuelve a implementar y no es nuevo desde fábrica.

- Todas las interfaces de administración de máquinas virtuales del controlador deben resolver correctamente download.intersight.com y permitir conexiones HTTPS salientes iniciadas en el puerto 443. La versión actual de HX Installer admite el uso de un proxy HTTP si la conectividad directa a Internet no está disponible, excepto cuando el clúster se vuelve a implementar y no es nuevo desde fábrica.

- Se debe poder acceder al servidor ESX, a la red del controlador HX y al host vCenter a través de las interfaces de gestión de UCS Fabric Interconnect.

- A partir de HXDP versión 3.5(2a), el instalador de Intersight no requiere una máquina virtual de controlador instalada de fábrica para estar presente en los servidores HyperFlex. Sin embargo, este requisito seguirá siendo aplicable si la conectividad a Intersight se realiza a través de un proxy HTTP. Todos los NUEVOS servidores HX se pueden implementar tal cual con un proxy HTTP.

Otros requisitos

Requisitos de software

Requisitos físicos

Requisitos de la red

Requisitos de puerto

Información de implementación

Componentes Utilizados

- Cisco Intersight

- Cisco UCSM

- Servidores Cisco HX

- Cisco Hyperflex

- VMWare ESXi

- VMware vCenter

Configurar

Diagrama de la red

- Cisco Intersight proporciona una forma sencilla de implementar clústeres de HyperFlex al incluir el instalador de HyperFlex en todas las ediciones de Cisco Intersight.

Configuration Steps

Paso 1. Inicie sesión en Cisco Intersight y seleccione la cuenta de usuario como se muestra a continuación:

Paso 2. En el panel, haga clic en la pestaña Dispositivos en el panel derecho.

Paso 3. En Dispositivos, haga clic en Reclamar un nuevo dispositivo

Paso 4. Inicie sesión en UCS Manager, navegue hasta Admin -> Device Connector. Haga clic en Settings para configurar el Access Mode y la configuración de proxy

Paso 5. En UCS Manager, vaya a Admin -> Device Connector. Habilite el botón de alternancia Intersight Management y obtenga la ID del dispositivo y el código de reclamación.

Paso 6. En la cuenta Intersight, use el Código de reclamación y la ID de dispositivo (que se capturan en el paso 5) para reclamar el dispositivo. Ahora se reclama el dominio UCSM.

Paso 7. Verifique en Dispositivos para confirmar que el nuevo dominio muestre "Conectado" y "Reclamado". Compruebe también que ahora tiene la opción de iniciar de forma cruzada la interfaz de usuario de UCSM y la CLI de UCSM desde Intersight.

Paso 8. En Perfiles de servicio, haga clic en Crear perfil de clúster de hiperflex

Paso 9. Configure el perfil de servicio mediante los siguientes pasos:

Tareas generales

Configuración del clúster - Seguridad

Configuración del clúster: DNS, NTP y zona horaria

Configuración de clúster - Configuración de vCenter

Nota: para la configuración de vCenter, se recomienda omitir el servidor de inicio de sesión único de vCenter. Consulte el siguiente documento en la página 27:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx-series/whitepaper-c11-740456.pdf

Configuración de clúster - Configuración de almacenamiento

Configuración del clúster: Auto Support

Configuración del clúster: IP y nombre de host

Configuración del clúster - Configuración de UCSM

Configuración de clúster - Red

Configuración del clúster - Almacenamiento externo (opcional)

Si está habilitado, rellene el nombre de VSAN y la ID de VSAN para FI A y FI B respectivamente.

Configuración del clúster - Configuración de proxy (opcional)

Configuración de clúster: red de almacenamiento Hyperflex

Paso 10. Seleccione los servidores como parte de Asignación de Nodo.

Paso 11. Configure y confirme la dirección IP del controlador de almacenamiento e IP del hipervisor para la configuración del nodo,

Paso 12. Haga clic en Validar e implementar y compruebe el estado de progreso y espere a que finalice la instalación.

Paso 13. Compruebe el estado de progreso y espere a que finalice la instalación.

Paso 14. Verifique que el clúster esté ONLINE y HEALTHY y EJECUTE el script post_install.py.

- SSH a la dirección IP de administración del clúster e inicio de sesión mediante el nombre de usuario <root> (HX 4.0 y versiones posteriores) o <admin> (HX 4.5 y versiones posteriores) y la contraseña de la máquina virtual del controlador proporcionada durante la instalación.

- Pegue el siguiente comando en el shell y presione enter: hx_post_install

Verificación

Paso 1. Verifique el estado del perfil de servicio en Perfiles de servicio.

Paso 2. En Clúster Hyperflex, confirme el estado del clúster HX y otros detalles,

Paso 3. Haga clic en el Nombre HX-2 y busque detalles del perfil, verifique lo siguiente bajo Detalles,

- Dirección IP de administración de clústeres

- ID de VLAN de almacenamiento

- Factor de replicación

- Tipo de clúster

Verifique las diversas políticas y los detalles del nodo en Configuración,

Paso 4. Inicie Hyperflex Connect desde clústeres Hyperflex en Intersight y verifique el estado del clúster desde Hyperflex Connect.