Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Antecedentes

Actualización del Firmware del módem

Configurar módems mediante autoconfiguración del módem

Crear y aplicar Modemcap

Módems integrados

Módems análogos

Números de línea

Configuración de país

Versiones del firmware del módem

Módems digitales

V.92

MICA y V.92 (para AS5300 y AS5800 únicamente)

Nextport (CSMV/6) V.92 (para AS5350, AS5400, AS5800, AS5850)

V.90

NEXTPORT V.90

MICA V.90

Microcom V.90

Módems digitales Microcom V.34 (en AS5200 y AS5300)

Información Relacionada

Introducción

Muchos Proveedores de servicios de Internet (ISP) adquieren módems de 56k y módems compatibles con V.92 para que sus usuarios puedan utilizar velocidad de conexión de V.90. Desafortunadamente, el rendimiento de V.90 puede ser difícil de lograr. En muchos casos, en parte, es debido, a los diferentes módems del cliente utilizados por los clientes.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

Antecedentes

Los problemas de conexión generalmente involucran más de dos módems en cada extremo. La determinación de la causa de una velocidad de conexión deficiente o de una tasa de éxito de llamada deficiente puede llegar a estar muy involucrada. Es posible que deba examinar todos los elementos de conexión a lo largo de la ruta, como la línea telefónica del cliente, la ruta que toma la llamada a través de la red de la compañía telefónica y el tramo final hacia el servidor de acceso a la red (NAS).

En el ajuste del módem, los aumentos de la velocidad se realizan a expensas de la estabilidad. Una conexión V.90 es muy sensible al ruido en la línea y a las interferencias. Los usuarios individuales con problemas a la hora de obtener un rendimiento V.90 deben analizar los problemas de ruido en la línea en su entorno local. Los ISP con problemas de rendimiento V.90 deben investigar posibles problemas de T1/E1. Los ISP también deberían solicitar que su compañía telefónica verifique el trayecto de medios que toman las llamadas cuando llegan al equipo del ISP. Dependiendo de las necesidades específicas de la conexión, podría ser mejor ajustar los módems para que usen una velocidad más baja de forma tal que la conexión sea más lenta pero más confiable.

Si suponemos que el trayecto físico entre el cliente y NAS es firme, los módems deberían ser capaces de negociar un conjunto concordante de funciones y configuraciones. Del lado del servidor, una base de datos incluida llamada capacidad del módem (modemcap) controla las configuraciones del módem. El software Cisco IOS® utiliza modemcap para asociar algunos tipos de módem utilizados con más frecuencia con las configuraciones que han demostrado funcionar en el pasado. Cisco actualiza periódicamente las entradas del modemcap para hacerlas correctas para su uso normal. Si existe una configuración útil, se incorpora en la configuración predeterminada de la versión siguiente de modemcap. A menudo, los clientes piden una cadena de inicialización que tenga un funcionamiento óptimo en cualquier situación pero, si tal cadena existiera, se convertiría en la opción predeterminada. Sin embargo, aunque los modemcaps predeterminados están diseñados para uso normal, pueden ser utilizados para personalizar el comportamiento de los módems digitales del servidor de acceso incorporado como garantiza la situación. Los procedimientos para el uso de modemcap se incluyen a continuación.

Este documento provee módemcaps recomendados para varios módems firmware y portware en uso. También tratamos varias sugerencias sobre modemcaps y el procedimiento para configurarlos.

Actualización del Firmware del módem

Cisco no recomienda módems con actualización innecesaria para su última revisión del firmware. Si está satisfecho con el rendimiento de la versión existente del firmware del módem, siga usándola. Las actualizaciones innecesarias pueden provocar una degradación del servicio, ya que una configuración o función que funcionó bien en una revisión anterior puede haberse modificado en la versión más reciente. Esos cambios pueden ser difíciles de rastrear.

Puede determinar la versión del firmware que se ejecuta en el servidor de acceso mediante el comando show modem version para módems Mica y Microcom, y el comando show spe version para los elementos de procesamiento de servicios NextPort (SPEs).

Si desea actualizar el firmware, vaya al Planificador de actualización de software de Cisco para descargar el firmware que desee.

Refiérase a Actualización del Firmware/Portware del Módem en Routers Cisco con Módems Digitales Internos para el procedimiento de actualización para módems MICA, Microcom y NextPort.

Para los módulos de módem analógico NM-8AM y NM-16AM, use el procedimiento en la nota Configuración de actualización de firmware del módem analógico.

Configurar módems mediante autoconfiguración del módem

Esta sección describe el modo de aplicar un nuevo modemcap a un módem integrado. Un modemcap es una base de datos de la cadena de configuraciones utilizada por la función de autoconfiguración del módem para cambiar una configuración predeterminada del módem. El modemcap se configura a través del comando modem autoconfigure.

Para más información sobre la aplicación de límites al módem consulte el documento de Funcionamiento de la administración del módem.

Tenga en cuenta las siguientes reglas:

- No utilice el comando modem autoconfigure discovery.

- Si utiliza el comando modem autoconfigure, elimine cualquier comando debajo de la sección de configuración en línea para la restauración e iniciación de la secuencia de comandos. Estos comandos son redundantes y han ocasionado daños en algunos casos.

- Cuando se escribe un modemcap, ignore los campos descriptivos que se ven en mostrar modemcap. Coloque la cadena de inicialización del módem que desea en el campo misceláneo (MSC) del modemcap.

- Comience siempre la cadena de inicialización con &F (para módems que no sean de Cisco, comience con &F1 o &F2, según corresponda).

- Nunca coloque &W en una cadena de inicialización. En los módems en que &W no es un no op (es decir, un enunciado o una operación que no cumple ninguna función), puede agotar la memoria programable y eliminable de sólo lectura (EPROM).

- Con los módems MICA, utilice &F&D2, a menos que desee establecer una configuración específica.

- Utilice siempre el comando modem autoconfigure type modemcap-name (en el modo de configuración de línea) para aplicar el modemcap a los módems.

- Si desea que los módems utilicen una configuración predeterminada, use el comando modem autoconfigure type mica, irrespectivamente del tipo de módem, para restaurar el módem a los valores predeterminados de fábrica (&F).

- Todos los módems (internos, externos, etcétera) son propensos a la negación de problemas de servicio si se permite Telnet inversa y no se configura un modemcap. Por lo tanto, siempre especifique un modemcap.

Crear y aplicar Modemcap

La siguiente sección demuestra cómo se configura y aplica un modemcap simple:

maui-nas-02#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

maui-nas-02(config)#modemcap edit MY_MODEMCAP miscellaneous &F&D2

! --- In this example the modemcap name selected is MY_MODEMCAP ! --- The miscellaneous field is used to input the initialization string &F&D2

maui-nas-02(config)#line 1 192

maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type MY_MODEMCAP

! --- Apply the modemcap (named MY_MODEMCAP) to the modems in line configuration mode

Sugerencia: Active el comando debug confmodem (antes de aplicar el modemcap) para ver la cadena de inicialización que se aplica a los módems individuales. Tenga en cuenta que para los dispositivos con una gran cantidad de módems esto puede tardar y generar varios mensajes de consola. Se presenta un ejemplo a continuación:

maui-nas-02#debug confmodem

Modem Configuration Database debugging is on

maui-nas-02(config)#line 1 192

maui-nas-02(config-line)#modem autoconfigure type MY_MODEMCAP

...

...

*Apr  5 20:30:42.322: TTY7: detection speed (115200) response ---OK---

*Apr  5 20:30:42.322: TTY7: Modem command:  --AT&F&D2--

! --- The initialization string &F&D2 (from the modemcap) was applied

*Apr  5 20:30:42.322: TTY8: detection speed (115200) response ---OK---

*Apr  5 20:30:42.322: TTY8: Modem command:  --AT&F&D2--

*Apr  5 20:30:42.322: TTY9: detection speed (115200) response ---OK---

*Apr  5 20:30:42.326: TTY9: Modem command:  --AT&F&D2--

*Apr  5 20:30:44.878: TTY7: Modem configuration succeeded

!---Modem configuration is successful

*Apr  5 20:30:44.878: TTY7: Detected modem speed 115200

*Apr  5 20:30:44.878: TTY7: Done with modem configuration

*Apr  5 20:30:44.878: TTY8: Modem configuration succeeded

*Apr  5 20:30:44.878: TTY8: Detected modem speed 115200

*Apr  5 20:30:44.878: TTY8: Done with modem configuration

*Apr  5 20:30:44.878: TTY9: Modem configuration succeeded

*Apr  5 20:30:44.878: TTY9: Detected modem speed 115200

*Apr  5 20:30:44.878: TTY9: Done with modem configuration

...

...

Módems integrados

Los módems utilizados en los servidores de acceso de Cisco son analógicos o digitales según el hardware del módem.

Los módems análogos están diseñados para aceptar conectores RJ-11 (conectores normales para teléfono) de la red de telefonía pública conmutada (PSTN). Los módems analógicos son de especial utilidad para un sitio que sólo necesita algunas líneas telefónicas para datos. Los módulos de módem analógico sólo se pueden utilizar en los servidores Cisco 2600 y 3600, y se designan con un número de pieza "AM" (por ejemplo, NM-8AM, NM-16AM, WIC-1AM, etc.). Todos los módems analógicos integrados son un tipo de módem Microcom.

Los módems digitales reciben llamadas que entran por una línea codificada digitalmente, como T1 o BRI. Los módems digitales se pueden encontrar en cualquier servidor de acceso modular y se designan con un número de pieza "DM" (como NM-30DM o AS53-6DM). Los módems digitales están disponibles como MICA, NextPort y Microcom. Sin embargo, las tarjetas de módem digitales Microcom más antiguas se observan por lo general sólo en el AS5200.

Para lograr la conectividad deseada entre los módems cliente y servidor, es importante conocer “qué” módems servidor admiten “qué” modulaciones con “qué” módems cliente que ejecutan “qué” versiones de firmware. Para obtener más información, consulte Información de firmware y portware. En general, en esta documentación se proporciona la lista de modulaciones soportadas por un módem externo.

Módems análogos

Las velocidades V.90 no están disponibles en los servidores de acceso con módems analógicos. Los módems analógicos tienen como límite las velocidades de V.34. V.90 depende de la disponibilidad del acceso digital para la red telefónica. Para obtener más información sobre este tema, consulte Descripción general de la calidad de línea NAS y del módem general. Los módulos de módem analógico tienen conectores RJ-11 para conectarlos directamente a las tomas de pared donde se conectaría un módem externo. El firmware de módem analógico debe cargarse en Flash del router.

Nota: Los módems analógicos WIC-1AM y WIC-2AM pueden obtener 56 kbps (V.90) para una llamada saliente a un NAS conectado a un circuito digital.

Para fines de configuración, los módems analógicos se dirigen como:

interface async

line_number

Números de línea

En los routers modulares 3600 de Cisco, el software del IOS de Cisco reserva 32 números de línea por ranura. El puerto AUX es la línea 65 en el Cisco 3620 y la línea 129 en el Cisco 3640.

line_number = (slot * 32) + unit + 1

Refiérase a Cómo se Numeran las Líneas Asíncronas en los Cisco 3600 Series Routers para obtener más información.

Configuración de país

Configure el país con el comando de configuración global modem country microcom country. Use "europe" como código de país para todos los países TBR21.

Para averiguar qué versión de firmware del módem tiene, ingrese el comando show modem version en la indicación EXEC (Router> o Router#:). Por ejemplo:

Router> show modem version

Slot1: MCOM Analog Integrated Modem Firmware

Source: slot1:1:c3600-2600-analog-fw.1.2.0.bin

Boot firmware: 1.1.5

MIMIC firmware: 1.3.3

Modem firmware: 2.3.8

DSP firmware: 0.0.2

Versiones del firmware del módem

La siguiente es una tabla de versiones de firmware del módem:

Resultado del Comando

Versión del firmware del módem actual

2.2.44

1.0.0

2.2.46

1.0.1

2.2.47

1.0.2

2.2.48

1.0.3

2.3.8

1.2.0

2.4.0

1.2.2

Para módems analógicos NM-AM de Microcom (en routers Cisco 2600 y 3600):

- Utilice la versión 1.2.2 del firmware del módem de la página Access Products 2600 and 3600 Analog Modem Firmware. Busque la versión 2.4.0 del firmware en el resultado del comando show modem version.

- Utilice el modemcap &F predeterminado de fábrica. Puede utilizar el comando modem autoconfigure type mica, ya que esa entrada es &F.

Para revisar el conjunto de comandos AT completo para los módems analógicos, vea la documentación del conjunto de comandos AT y Resumen de registro para los módulos de red de módem analógico. Para información más detallada acerca de la verificación y actualización del firmware del módem consulte Nota de configuración de actualización de firmware del módem análogo de las series 3600 y 2600 de Cisco.

Nota: Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación con conexión a tierra adecuada para los Cisco 2600 y 3600 con módulos NM-AM; de lo contrario, las llamadas del módem NM-AM tendrán un sonido de zumbido que se manifiesta como conexiones defectuosas o incorrectas. Para obtener más información, consulte el documento Instalación del terminal de conexión a tierra en routers de la serie Cisco 2600 y Cisco 3600.

Módems digitales

V.92

Para mantenerse actualizado con los requisitos de la industria, se han mejorado las recomendaciones estándares de módems V.90 ITU-T. El nuevo estándar, V.92, satisface la necesidad de contar con un módem digital y uno analógico en el PSTN. V.92 mejora la velocidad de señalización de datos ascendente y agrega nuevas funciones que mejoran la usabilidad del módem. Estos nuevos protocolos y estándares de módem se implementan en el módem.

MICA y V.92 (para AS5300 y AS5800 únicamente)

Este módulo de función presenta la función V.92 (Quick Connect MOH y V.44) en los servidores de acceso universal Cisco AS5300 con Cisco MICA Portware versión 2.9.1.0 y posteriores. Se recomienda encarecidamente la versión 2.9.5.0 del software para las aplicaciones V.92.

V92 se implementa al nivel del módem como nuevos protocolos y estándares. Las funciones del nuevo V.92 coexisten con las funciones existentes del portware y no afectan la configuración de hardware del Módulo del módem hexadecimal (HMM) o el Módulo del módem de doble densidad (DMM), incluyendo los requerimientos de memoria. El software IOS de Cisco es responsable de controlar las funciones y de mostrar las nuevas estadísticas. La compatibilidad con V.92 y V.44 se relaciona con el resto de los componentes del controlador de dispositivo del IOS de Cisco.

El software 2.9.1.0, 2.9.2.0, 2.9.4.0 y 2.9.5.0 y superiores soportan el módem V.92 en espera y Quick Connect (pero no el PCM upstream), y V.44; V.92 digital, V.34, etc.

El modemcap recomendado para 2.9.4.0 y 2.9.5.0 en una aplicación V.92 es:

&F&D2S54=16584S0=0S29=12S21=15S62=8S63=3S34=18000S40=10S10=50

S54=16584 Habilitar V.92 (16384) + 200 (predeterminado)

S0=0 No demorar el tono de contestación

S29=12 Enable V.92

S21=15 Enable V.44, V.42bis, compresión MNP5

S62=8 Tiempo máximo de MoH 4 minutos (o valor deseado)

S63=3 Enable V.92 QC ANSpcm at -12dBm

S34=18000 Cambio ascendente después de 3 minutos buenos (valor predeterminado: 2000 [20 segundos])

S40=10 Desconectar después de 10 recambios consecutivos (valor predeterminado: 4)

S10=50 desconectar tras una pérdida de la portadora de 5 segundos (predeterminado: 14 [1.4 segundos])

El modemcap recomendado para otro portware V.92 se enumera a continuación:

- 2.9.2.0 en una solicitud V.92 es la misma que para 2.9.4.0 y 2.9.5.0 que se muestra arriba.

- 2.9.1.0 :

&F&D2S62=8S63=3S21=15S29=12S34=18000S40=10S54=456S10=50debugthismodemS71=4

Nota: Existen requisitos IOS para V.92. Para obtener más información, consulte Configuración y Troubleshooting de Módems V.92.

Para más información sobre los registros S en MICA, consulte el juego de comandos AT y el resumen del registro para los módulos MICA de seis puertos de Cisco.

Nextport (CSMV/6) V.92 (para AS5350, AS5400, AS5800, AS5850)

El firmware de NextPort proporciona capacidades V.92 agrupadas con funciones de NextPort existentes. La Tarjeta de función de marcado NextPort (DFC-108NP) es responsable de la implementación ITU de V.92 y de la recopilación de las estadísticas relacionadas con las nuevas funciones, incluyendo los nuevos estados del módem que ocurren con las negociaciones adicionales para V.92. Las estadísticas son recopiladas por la tarjeta de función de marcado (DFC), pero se pasan al software Cisco IOS y se almacenan en él. El software IOS de Cisco es responsable de controlar las funciones y de mostrar las nuevas estadísticas.

Por favor consulte la página Descarga de software para conocer el firmware disponible para el módem Nextport en CCO.

No recomendamos ningún modemcap específico para los módems Nextport. El valor predeterminado se ha ajustado para la mayoría de los propósitos.

El módem V.92 en espera está desactivado de forma predeterminada y se controla con comandos AT y S-registers estándar. V.92 se habilita en forma predeterminada (S29 = 12) y se controla el módem en espera con el registrador S62 S (S62 debe configurarse para habilitar el módem en espera). Los comandos AT descargan la configuración en el módem al final de cada llamada. ATSn=v y ATSn? Los comandos AT se utilizan para configurar el módem V.92 en espera en las plataformas NextPort. Refiérase a la Tabla 1 en Módem V.92 en Espera para Cisco AS5350, Cisco AS5400 y Cisco AS5850 Universal Gateways y Cisco AS5800 Universal Access Servers que enumera los parámetros adicionales de registro S utilizados para habilitar y deshabilitar la función.

Para desactivar el módem V.92 en espera, puede utilizar un modemcap (por ejemplo, s62=0s63=3s21=15s29=12) o establecer el registro S29 en cualquier número distinto de 12.

Para más información sobre módem en espera, consulte Módem V.92 en Espera para Cisco AS5350, AS5400 y AS5850 Universal Gateways y Cisco AS5800 Universal Access Servers.

V.92 Quick Connect está habilitado de forma predeterminada y se controla con comandos AT y S-registers estándar. El S29 se utiliza para habilitar la secuencia de detección del V.92 y el S63 se utiliza para habilitar la negociación Quick Connect, ambos se encuentran habilitados de manera predeterminada. El registro S S63 controla la función a través de la señal ANSpcm. Puede elegir el nivel de energía de la señal ANSpcm, la cual está predeterminada a -12dBm (el nivel de energía de transmisión para los Estados Unidos). ATSn=v y ATSn? Los comandos AT se utilizan para configurar el V.92 Quick Connect en las plataformas NextPort.

Para inhabilitar la Conexión rápida V.92 o establecer un valor de ANSpcm diferente, puede usar un modemcap (por ejemplo, v92_v44:MSC=s62=8s63=0s21=15s29=12) o establecer el registro S29 en cualquier número distinto de 12.

Para más información sobre QC, consulte Quick Connect V.92 para Cisco AS5350, AS5400 y AS5850 Universal Gateways y Cisco AS5800 Universal Access Servers.

Para más información sobre NextPort S-Regsisters, consulte el Resumen de registro y grupo de comandos AT para plataformas de procesador de señales digitales universales NextPort.

Para obtener información adicional sobre la configuración de V.92, consulte Configuración y resolución de problemas de los módems V.92.

V.90

Los módems MICA, Nextport y los recientes Microcom admiten V.90 y K56Flex 1.1. Las primeras revisiones de los módems Microcom son sólo compatibles con V.34 y deben sustituirse por módulos más modernos para brindar capacidades V.90 al servidor de acceso. Para ver si sus módems Microcom tienen capacidad V.90, verifique el banner del proveedor en el resultado del comando show modem version. Si aparece la siguiente línea, los módems Micorcom no admiten V.90.

vendor_banner= Microcom MNP10 V34 Modem

El hardware de módem MICA tiene siempre una capacidad de velocidad de 56 K.

Entendiendo que el circuito soporta la modulación deseada, se presentan algunas versiones y modemcaps de firmware:

NEXTPORT V.90

Cisco no recomienda ningún modemcap específico para los módems Nextport. Los valores predeterminados han sido ajustados para optimizar el rendimiento en la mayoría de las situaciones.

Para ver el firmware disponible del módem Nextport en CCO, consulte la página Descarga de Software.

Si planea ejecutar V.90 solamente en los firmware de Nextport compatibles con V.92, configure S29 en un valor distinto de 12 usando modemcap &Fs29=n. Esto desactiva V.92 en los módems Nexport.

Para más información sobre NextPort S-Regsisters, consulte el Resumen de registro y grupo de comandos AT para plataformas de procesador de señales digitales universales NextPort.

MICA V.90

Las versiones Portware 2.7.4.0 y 2.9.5.0 aceptan V.90 digital, K56Flex V1.1, V.34 e inferiores, V.110, y fax offramp. 2.9.2.0 (antes llamada 2.9.1.2) también admite el módem V.92 en espera y la conexión rápida (no el PCM ascendente), mientras que 2.7.4.0 no admite ninguno; portware es adecuado para una aplicación V.90 o inferior.

Se recomienda ampliamente la versión 2.7.4.0 (ó 2.9.5.0), especialmente para los sitios que tienen algún tipo de problemas con portware anterior.

Consejo: Si planea admitir V.92 en el futuro, utilice 2.9.5.0; incluso si no activa V.92 en este momento.

Los modemcaps recomendados para la versión 2.9.2.0, 2.9.4.0 y 2.9.5.0 en una aplicación diferente a V.92 son:

&F&D2S0=0S29=6S21=3S34=18000S40=10S10=50

Para 2.9.5.0, 2.9.4.0 y 2.9.2.0 modemcap en una aplicación V.92, consulte la sección V.92.

Los modemcaps recomendados para las versiones 2.7.4.0 y 2.7.3.0 son:

&F&D2S0=0S34=18000S40=10S10=50debugthismodemS71=4

- S34=18000 Cambio ascendente luego de tres minutos

- S40=10 se desconecta luego de 10 intentos consecutivos

- S10=50 desconectar tras una pérdida de la portadora de 5 segundos (predeterminado: 14 [1.4 segundos])

- debugthismodemS71=4 velocidad del símbolo de link ascendente de V.90 3200Hz máxima

Si está dispuesto a sacrificar K56Flex, inhabilite V.8bis (S53=0). Esto mejora el CSR para algunos clientes antiguos (como los antiguos clientes de Rockwell ACF V.34 y los raros clientes de Xircom LT Venus en a-law) y reduce los tiempos de preparativos del módem en aproximadamente 3 segundos para todas las conexiones de módems.

- Si utiliza firmware: 2.7.2.0 o 2.7.2.1:

Modemcap:

&F&D2S34=18000S40=10S54=392S10=50debugthismodemS41=4

- Si se utiliza K56Flex, debería funcionar cualquier cliente Rockwell o Lucent que admita K56Flex V1.1 o posterior. Los clientes que solo admiten K56Plus o K56Flex V1.0 no se conectarán a velocidades de 56 K; solo están disponibles las velocidades V.34.

- Si no desea K56Flex, inhabilite V.8bis con S53=0 en una entrada modemcap.

- El portware 2.7.1.4 es igual al 2.7.2.0.

- No se recomienda el Portware 2.7.1.3 debido al ID de bug CSCdr24758 (sólo clientes registrados) .

- Si utiliza el portware 2.7.1.2, el modemcap inicial recomendado es &F&D2S32=3S34=12000S40=10S54=44S59=6s10=50

- Si utiliza portware 2.5.1.0, 2.6.1.0, 2.6.2.0, 2.7.1.0 ó 2.7.1.1, el modemcap de inicio recomendado es &F&D2S32=3S34=12000S40=10S52=1S10=50debugthismodemS41=4

- Si tiene un gran número de módems cliente Lucent con firmware antiguo (especialmente Lucent Venus, como Xircom), agregue S53=1 a la entrada modemcap para anunciar sólo K56Flex en V.8bis para disuadir a los clientes LT de intentar con V.90. Esto se debe a que sabe que el código LT Venus que crece más que o igual a 111098 y que disminuye menos que 052099 presenta problemas de capacitación V.90.

Nota: La información anterior se aplica al territorio de la ley u. En un área regulada, se detectó que los clientes Xircom funcionan mejor si se los configura con K56Flex deshabilitado (por ejemplo, S109=2 del lado del cliente).

- Si no tiene una población significativa de clientes que ejecuten K56Flex, considere la posibilidad de desactivar V.8bis (S53=0). Esto mejorará la tasa de éxito de la llamada (CSR) con clientes que pueden tener dificultades para oír el V.8bis (por ejemplo, el V.34 Rockwell ACF) y reducirá los tiempos de preparación en unos tres segundos para todos los clientes.

- Si observa que los módems "blandos" no se comportan correctamente mientras están conectados en V.90 con una velocidad de símbolo de link ascendente de 3429Hz, considere desactivar 3429Hz con DEBUGTHISMODEMS41=4.

Para configurar un modemcap en los módems MICA y Nextport, consulte la sección Auto configuración de módems mediante la auto configuración de módem mencionada anteriormente.

Puede descargar el software del módem MICA. Para más información sobre los registros S en MICA, consulte el juego de comandos AT y el resumen del registro para los módulos MICA de seis puertos de Cisco.

Microcom V.90

- Firmware recomendado: 5.3.30.

- Si usa K56Flex, cualquier cliente Lucent que admita K56Flex V1.0 o superior y todos los clientes Rockwell deberían funcionar.

- Si no desea que el servidor de acceso ofrezca K56Flex, desactive V.8bis con :T110=38 y desactive K56Plus con :T124=11.

- Si utiliza la versión V.90, todos los clientes con firmware razonable deberían poder alcanzar V.90.

- Los clientes LT deberán deshabilitar K56Flex (S38=0 en caso de winmodem, S109=2 en caso de Venus) para obtener V.90 (a menos que V.8bis se encuentre deshabilitado en el lado del servidor como se indicó arriba).

- No se recomienda modemcap; use los valores predeterminados de fábrica. Si desea que la velocidad sea más conservadora, considere configurar el registro :T127 para que sea menos agresivo (consulte la Tabla 2 en la documentación Notas de la versión de firmware 5.3.30 para los módulos de módem de 12 puertos de Cisco Universal Access Server 56K).

Para configurar un modemcap en los módems Microcom, consulte la sección Configuración de módems mediante modem autoconfigure mencionada anteriormente.

Descargue el firmware del módem Microcom 56K. Consulte el Conjunto de comandos AT y el Resumen del registro para los módulos V.34, 56K y V.90 de 12 puertos para más módems Microcom.

Módems digitales Microcom V.34 (en AS5200 y AS5300)

- Firmware recomendado: 2.3.6.

- Utilice el modemcap &F predeterminado de fábrica. Use el comando modem autoconfigure type mica (aun cuando los módems aquí son MCOM) dado que esa entrada es simplemente &F.

Descargue el firmware del módem Microcom V.34. Consulte el Resumen de registro y grupo de comando AT para los módulos de 12 puertos V.34, 56K, y V.90 para módems Microcom.

En la documentación de Operaciones de Administración del Módem se ofrece información más detallada sobre la comprobación y actualización del firmware del módem digital.

Información Relacionada

- Soporte de acceso

- Soporte de la tecnología de marcación

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems