Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe cómo configurar el paso indicado de OnException en un script expreso unificado del Centro de contacto (UCCX).

Los problemas considerados en muchos flujos de llamada son causados por un uso incorrecto de este paso. Esta mejor práctica tiene como objetivo el prevenir de los problemas en el flujo de llamada y el motor llanos mientras que usa esta característica.

Problema

El OnException para un ContactInactiveException se utiliza para los escenarios donde usted desconecta ya la llamada (no más active), es decir terminados en el otro extremo.

Estas imágenes muestran una manera común de configurar este paso y de tener la punta indicada del paso al final del script.

Sin embargo, refiera a esta imagen en los escenarios incorrectos, el paso del terminal se utiliza después de que la escritura de la etiqueta del extremo, para una llamada ya disconnected.

Qué sucede es, cuando usted desconecta la llamada mientras que se está ejecutando el script, el paso de OnException consigue ejecutado 1000 veces y genera una alerta (“número máximo de los pasos alcanzado: el 1000"). Aunque este error no afecte el motor o la producción, es un problema en el motor, y genera una alerta.

La razón es ésa que termina una llamada que esté ya inactiva (caído por la parte remota) haga otro ContactInactiveException generar.

Esencialmente, entre en contacto las excepciones inactivas se coloca y se genera continuamente, que hace más excepciones generar. Es un loop de la excepción.

Estos registros muestran el problema:

// application getting triggered//

Line 1999: Trigger: ContactApplicationTrigger[time=1526359880518,locale=en_US,cfg=JTAPITriggerConfig[schema=ApplicationTriggerConfig,time=2018-05-13 04:51:23.0,recordId=928,desc=Cisco JTAPI Trigger,name=3014804565,type=Cisco JTAPI Trigger,appName=Clinical_Center_Admin,enabled=true,sessions=2,idleTimeout=5000,locale=en_US,parms={},taskGroups=[],controlClass=class com.cisco.call.CallControlChannel,controlGroupId=7,contactGroups=[GroupInfo[class=com.cisco.dialog.DialogChannel,id=0]],dn=3014804565,redirectCSS=default,cmDeviceName=ClinicalCAdmin,cmDeviceInvalid=false,cmDescription=Clinical Center Admin,cmDevicePoolUUID={ED1A849A-1601-36F6-3254-25D867408A73},cmDevicePoolName=CIT_UCCX_DP,cmCallingSearchSpaceUUID=,cmCallingSearchSpaceName=None,cmLocationUUID={29C5C1C4-8871-4D1E-8394-0B9181E8C54D},cmLocationName=Hub_None,cmPartitionUUID={11C5CF59-66A5-02E4-9A1B-A5B2853B9127},cmPartitionName=All-Phones_pt,cmVoiceMailProfileUUID=,cmVoiceMailProfileName=None,cmCallPickUpGroupUUID=,cmCallPickUpGroupName=,cmDisplay=...

Line 2001:    ID: 29000007909

Line 2099: 1934897: May 15 00:51:20.521 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007909 : Start

Line 2101: 1934899: May 15 00:51:20.521 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007909 : On Exception(ContactInactiveException) Goto End

Line 2139: 1934937: May 15 00:51:20.524 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007909 : Delay 1 sec

Line 2142: 1934940: May 15 00:51:21.525 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007909 : Accept (--Triggering Contact--)

// Customer disconnecting the call//

Line 2257: 1935055: May 15 00:51:36.481 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2951-77-2-TERM_CONN_EV:2951] RequestImpl: CallID:3586 MediaId:11102124/2 Task:29000007909 gets TermConnDroppedEv, meta code:132, cause code:100

Line 2258: 1935056: May 15 00:51:36.481 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2951-77-2-TERM_CONN_EV:2951] RequestImpl: CallID:3586 MediaId:11102124/2 Task:29000007909, TerminalConnection to Terminal: ClinC_2951 is DROPPED, 11102124/2

// call is ended and call loops and END step is executed for 1000 times and RTMT alert is generated for the dissconnected call//

Line 2260: 1935058: May 15 00:51:36.488 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007909 : End:

Line 3260: 1936058: May 15 00:51:36.569 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007909 : Terminate (--Triggering Contact--)

Line 3261: 1936059: May 15 00:51:36.573 EDT %MIVR-APP_MGR-3-TASK_ABORTED:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFWorkflowAppDebugTaskWrapper: Application task aborted: Application=App[name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,desc=Clinical_Center_Admin,enabled=true,max=2,valid=true,cfg=[ApplicationConfig[schema=ApplicationConfig,time=2015-01-13 23:42:42.0,recordId=131,desc=Clinical_Center_Admin,name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,enabled=true,sessions=2,script=SCRIPT[ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef],defaultScript=,vars=[],defaultVars=null]]],Application Trigger=ContactApplicationTrigger[time=1526359880518,locale=en_US,cfg=JTAPITriggerConfig[schema=ApplicationTriggerConfig,time=2018-05-13 04:51:23.0,recordId=928,desc=Cisco JTAPI Trigger,name=3014804565,type=Cisco JTAPI Trigger,appName=Clinical_Center_Admin,enabled=true,sessions=2,idleTimeout=5000,locale=en_US,parms={},taskGroups=[],controlClass=class com.c...

Line 3261: 1936059: May 15 00:51:36.573 EDT %MIVR-APP_MGR-3-TASK_ABORTED:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFWorkflowAppDebugTaskWrapper: Application task aborted: Application=App[name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,desc=Clinical_Center_Admin,enabled=true,max=2,valid=true,cfg=[ApplicationConfig[schema=ApplicationConfig,time=2015-01-13 23:42:42.0,recordId=131,desc=Clinical_Center_Admin,name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,enabled=true,sessions=2,script=SCRIPT[ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef],defaultScript=,vars=[],defaultVars=null]]],Application Trigger=ContactApplicationTrigger[time=1526359880518,locale=en_US,cfg=JTAPITriggerConfig[schema=ApplicationTriggerConfig,time=2018-05-13 04:51:23.0,recordId=928,desc=Cisco JTAPI Trigger,name=3014804565,type=Cisco JTAPI Trigger,appName=Clinical_Center_Admin,enabled=true,sessions=2,idleTimeout=5000,locale=en_US,parms={},taskGroups=[],controlClass=class com.c...    Line 2261: 1935059: May 15 00:51:36.488 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-3-TASK:0x6c08900e5_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007909 : Terminate (--Triggering Contact--)

//RTMT ALERT//

Message: : 235: citvoip-ccxsvr-b.net.nih.gov: May 15 2018 12:40:22 AM.980 UTC : %UC_APP_MGR-3-TASK_ABORTED: %[app.trigger=ContactApplicationTrigger[time=1526344761313,locale=en_US,cfg=JTAPITriggerConfig[schema=ApplicationTriggerConfig,time=2018-05-13 ][exception=com.cisco.wfframework.obj.WFMaxExecutedStepsExceededException: No. of executed steps: 1000][UNKNOWN_PARAMTYPE:Task id=29000007864][app=App[name=NLM_Inbound,type=Cisco Script Application,id=202,desc=NLM_Inbound,enabled=true,max=50,valid=true,cfg=[ApplicationConfig[][task.class=class com.cisco.app.impl.WFWorkflowAppDebugTaskWrapper][ClusterID=][NodeID=citvoip-ccxsvr-b]: Application task aborted

Solución

Para reparar este problema, usted necesita saltar el paso del terminal después de que la escritura de la etiqueta indicada, es decir refiere el cuadro 2 configuración que el afterthe del paso de la escritura de la etiqueta del EXTREMO del Gotostep termina el paso, o quita el OnExceptionstep en conjunto y la escritura de la etiqueta correspondiente del EXTREMO.

El resumen no es terminar una llamada ya inactiva e intentar coger la excepción de ContactInactive. Esto es lógicamente dañado.

Ésta es la imagen del script correcto.

Registros de trabajo

// working  call//

Line 5048: 1951439: May 15 01:39:50.491 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-7-TASK:0x6c08900eb_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007915 : Start

Line 5049: 1951440: May 15 01:39:50.491 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-7-TASK:0x6c08900eb_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007915 : Delay 2 sec

Line 5112: 1951503: May 15 01:39:52.492 EDT %MIVR-ENG-7-UNK:[MIVR_ENG_TASKS-31-7-TASK:0x6c08900eb_ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef] WFTracingLogImpl: Execute step of Task 29000007915 : Accept (--Triggering Contact--)

Line 5116: 1951507: May 15 01:39:52.500 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2903-82-2-TERM_CONN_EV:2903] RequestImpl: CallID:3591 MediaId:11104504/2 Task:29000007915, TerminalConnection to Terminal: ClinC_2903 is ACTIVE

Line 5120: 1951511: May 15 01:39:52.501 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[(P1-10.129.7.10) EventThread] InCallObserverImpl: CallID:3591 MediaId:11104504/2 Task:29000007915 com.cisco.jtapi.CiscoMediaOpenLogicalChannelEvImpl received

//customer disconnects the call//

Line 5232: 1951623: May 15 01:40:10.953 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2903-82-2-TERM_CONN_EV:2903] RequestImpl: CallID:3591 MediaId:11104504/2 Task:29000007915 gets TermConnDroppedEv, meta code:132, cause code:100

Line 5233: 1951624: May 15 01:40:10.953 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2903-82-2-TERM_CONN_EV:2903] RequestImpl: CallID:3591 MediaId:11104504/2 Task:29000007915, TerminalConnection to Terminal: ClinC_2903 is DROPPED, 11104504/2

Line 5236: 1951627: May 15 01:40:10.955 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2903-82-2-TERM_CONN_EV:2903] CallImpl: Call.abandoned() JTAPICallContact[id=3591,type=Cisco JTAPI   Call,implId=11104504/2,active=false,state=CALL_DISCONNECTED,inbound=true,handled=false,locale=en_US,aborting=false,app=App[name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,desc=Clinical_Center_Admin,enabled=true,max=2,valid=true,cfg=[ApplicationConfig[schema=ApplicationConfig,time=2018-05-15 01:38:54.0,recordId=1168,desc=Clinical_Center_Admin,name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,enabled=true,sessions=2,script=SCRIPT[ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef],defaultScript=,vars=[],defaultVars=null]]],task=29000007915,session=Session[id=001-0x131794c237,parent=null,active=true,state=SESSION_IDLE,time=1526362790448],seqNum=0,time=1526362790447,cn=3014804565,dn=3014804565,cgn=2673343616,ani=null,dnis=null,clid=null,atype=DIRECT,lrd=null,ocn=3014804565,odn=null,uui=null,aniii=null,ced=n...

Line 5237: 1951628: May 15 01:40:10.956 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2903-82-2-TERM_CONN_EV:2903] InCallObserverImpl: CallID:3591 MediaId:11104504/2 Task:29000007915, released TP[type=Cisco CTI Port,id=25,implId=2903,active=false,state=IDLE] from 3014804565, and releasing udpPort 28084

Line 5238: 1951629: May 15 01:40:10.956 EDT %MIVR-SS_TEL-7-UNK:[MIVR_SS_TEL_PORT_QEXE_2903-82-2-TERM_CONN_EV:2903] InCallObserverImpl: CallID:3591 MediaId:11104504/2 Task:29000007915 com.cisco.jtapi.TermObservationEndedEvImpl received

// call is disconnected with no exception//

Line 5286: 1951640: May 15 01:40:11.832 EDT %MIVR-SS_CM-7-UNK:[MIVR_SS_RMCM_RmCmCleanupThread-370-0-RmCmCleanupThread] ContactMgr: Cleanup detected final state of afw ct: JTAPICallContact[id=3591,type=Cisco JTAPI Call,implId=11104504/2,active=false,state=CALL_DISCONNECTED,inbound=true,handled=false,locale=en_US,aborting=false,app=App[name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,desc=Clinical_Center_Admin,enabled=true,max=2,valid=true,cfg=[ApplicationConfig[schema=ApplicationConfig,time=2018-05-15 01:38:54.0,recordId=1168,desc=Clinical_Center_Admin,name=Clinical_Center_Admin,type=Cisco Script Application,id=400,enabled=true,sessions=2,script=SCRIPT[ClinicalCenter/ClinicalCenter_ADMIN.aef],defaultScript=,vars=[],defaultVars=null]]],task=29000007915,session=Session[id=001-0x131794c237,parent=null,active=false,state=SESSION_DISPOSED,time=1526362790448],seqNum=0,time=1526362790447,cn=3014804565,dn=3014804565,cgn=2673343616,ani=null,dnis=null,clid=null,atype=DIRECT,lrd=null,ocn=3014804565,...