Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Versiones afectadas

Componentes Utilizados

Antecedentes

Summary

Solución Aternativa

Introducción

Este documento describe los cambios de Facebook Graph API que desaprueban el gráfico API v2.5 que comienza de abril el 12 de 2018 y el gráfico API v2.6 que comienza el 13 de julio de 2018, y sus implicaciones en las versiones del producto existentes de Cisco SocialMiner 10.6(1), 11.0(1), 11.5(1) y 11.6(1).

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Versiones afectadas

SocialMiner 10.x

SocialMiner 11.0

SocialMiner 11.5

SocialMiner 11.6

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en SocialMiner instaló con la integración de la alimentación de Facebook (página de la fan)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

Facebook tiene un banner del recordatorio para todos los desarrolladores de la aplicación alrededor de la deprecación del gráfico API v.2.5, junto con el impacto de los cambios en la aplicación de SocialMiner según lo visto abajo.

Todas las versiones hasta 11.0(1) (todas las versiones incluyendo 10.x de SocialMiner) el v2.0 del gráfico API del uso y serán afectadas por este cambio.

SocialMiner 11.5(1) y 11.6(1) gráfico API v2.6 del uso, que será afectado por la segunda onda de los cambios en julio 2018.

Resumen

Versión de SocialMiner

Versión de Facebook Graph API usada

Impacto

Recomendación

10.0(1)

10.5(1)

10.6(1)

10.6(2)

11.0(1)

v2.0

Comenzando el 12 de abril de 2018, la característica de la página de la fan de Facebook parará el trabajar

Actualice a SocialMiner 11.5(1)SU(1) O 11.6(1) y después aplique la solución alternativa abajo.

Los trenes de la versión 10.6 o 11.0 de SocialMiner no se pueden hacer compatibles con el gráfico API v2.12.

11.5(1)

11.5(1) SU1

v2.6

Comenzando el 13 de julio de 2018, la característica de la página de la fan de Facebook parará el trabajar

Refiérase: Actualice la versión del gráfico API FB en SocialMiner instalado

11.6(1)

v2.6

Comenzando el 13 de julio de 2018, la característica de la página de la fan de Facebook parará el trabajar

Refiérase: Actualice la versión del gráfico API FB en SocialMiner instalado

Solución Aternativa

Actualice la versión del gráfico API FB en SocialMiner instalado.

1. Inicie sesión a la plataforma CLI de SocialMiner usando el acceso de SSH

2. Ejecute el siguiente comando:
CLI: run sql UPDATE mmca_propertydef SET defaultvalue = "v2.12" WHERE propertyname = "facebookAPIVersion"

3. Recomience el servidor de SocialMiner:

4. CLI: utils system restart