Contenido

Introducción

Antecedentes

Verificar el problema

Recuperación

Introducción

Este documento describe cómo recuperarse de las bases de datos de un servidor en espera de alta disponibilidad (HA) de Video Surveillance Manager (VSM) que quedan vacías cuando se elimina la configuración HA.

Antecedentes

La función HA de VSM utiliza replicación simétrica de MySQL para mantener sincronizadas ambas bases de datos de servidores de Operations Manager (VSOM). La configuración inicial de HA sobrescribe la base de datos VSOM del servidor en espera para que se pueda copiar una instantánea de la base de datos del servidor primario.

Cuando se elimina HA, se borra la base de datos del servidor en espera.

Verificar el problema

Utilice este comando desde la raíz para verificar si la base de datos se ha borrado:

echo "select objetid,name,objecttype,VSMCSOFTWAREVERSION from server;" | /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql —defaults-file=/usr/BWhttpd/vsom_be/db/db.cnf VSOM

Debería haber al menos una línea que vuelva.

Recuperación

Recovery realiza algunos pasos desde la línea de comandos:

service cisco stop

/usr/BWhttpd/bin/init_vsom_mysql start

cd /usr/BWhttpd/cdaf_be/db/

bash database_create.sh

cd /usr/BWhttpd/vsom_be/db

bash database_create.sh

service cisco start

Vaya a la página de inicio de sesión de la GUI de VSOM e inicie sesión como administrador con la contraseña admin. Las bases de datos podrían tardar unos minutos en resolverse y estar preparadas para el inicio de sesión, así que tenga paciencia.

El sistema le pedirá que configure la contraseña de administrador como si se tratara de una nueva instalación.

Después de establecer la contraseña y asegurarse de que el servidor en espera está en estado funcional, puede navegar al servidor primario y crear HA de nuevo.