Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Recupere la contraseña de la cuenta Localadmin en VSM que ejecuta Redhat Linux

Recuperación de la contraseña de la cuenta Localadmin en VSM que ejecuta SUSE Linux

Introducción

Este documento describe cómo recuperar la contraseña de la cuenta de inicio de sesión de localadmin en un Cisco Video Surveillance Server (VSM) 7.x.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Video Surveillance Server 7.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Recupere la contraseña de la cuenta Localadmin en VSM que ejecuta Redhat Linux

Paso 1. Consola en el servidor VSM y reiniciarlo.

Paso 2.  Cuando el sistema comience a arrancar, presione cualquier tecla para ingresar al menú de GRUB como se muestra en la imagen;

Paso 3. Escriba e en el menú de arranque y presione Enter como se muestra en la imagen:

Paso 4. Seleccione la línea que comienza con la palabra kernel con el uso de las teclas de flecha y escriba e nuevamente y presione entrar como se muestra en la imagen;

Paso 5. Cuando vea esta pantalla ingrese un espacio y escriba 1 y presione enter como se muestra en la imagen:

Paso 6. Una vez que esté de vuelta en el menú de GRUB, escriba b para arrancar:

Paso 7. Ahora debe estar en modo de usuario único como se muestra en la imagen:

Paso 8. Escriba el comando passwd localadmin para restablecer la contraseña de localadmin e ingrese la nueva contraseña:

Paso 9. Escriba reboot y presione Enter para reiniciar el sistema:

Paso 10. Una vez que el sistema se inicie, debería poder iniciar sesión con su nueva contraseña.

Recuperación de la contraseña de la cuenta Localadmin en VSM que ejecuta SUSE Linux

Paso 1. Consola en el servidor VSM y reiniciarlo.

Paso 2.  Cuando el sistema comience a arrancar, utilice las teclas de flecha para detener el reloj junto a SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1;

Paso 3. En Opciones de inicio, ingrese el texto: init=/bin/bash, luego presione enter como se muestra en la imagen;

Paso 4. Verá la secuencia de inicio habitual, excepto que termina un poco antes en un indicador de bash, como se muestra en la imagen;

Paso 5. Escriba el comando passwd localadmin para restablecer la contraseña de localadmin e ingrese la nueva contraseña como se muestra en la imagen;

Paso 6. Escriba reboot -f y presione entrar para reiniciar el sistema como se muestra en la imagen;

Paso 7. Una vez que el sistema se inicie, debería poder iniciar sesión con su nueva contraseña.