Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Restablecer la contraseña de la cuenta de administrador en el servidor VSM 7.x

VSOM 7.2 y posterior

VSOM 7.0

Restablecer la contraseña de la cuenta raíz en el servidor VSM 6.x para el inicio de sesión en la GUI

Cambio de la contraseña de administrador local en VSM 7.x

Cambiar la contraseña raíz de CLI en VSM 6.x

Introducción

Este documento explica cómo restablecer las contraseñas de las cuentas de inicio de sesión de la interfaz gráfica de usuario (GUI) y la interfaz de línea de comandos (CLI) en un Cisco Video Surveillance Server (VSM) 6.x/7.x

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Video Surveillance Server 6.x y 7.x

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Restablecer la contraseña de la cuenta de administrador en el servidor VSM 7.x

VSOM 7.2 y posterior

Con VSM 7.2 se agrega un script para restablecer la contraseña del usuario administrador de Video Surveillance Operation Manager (VSOM) al administrador predeterminado.

Paso 1. Establezca una sesión de shell seguro (SSH) en el servidor de videovigilancia de Cisco a través de una aplicación como putty, y autentique con la cuenta localadmin.

Paso 2. Ejecute el comando sudo su - para cambiar al modo superusuario.

Paso 3. Ejecute el comando dado para cambiar la contraseña.

linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

Esto cambia la contraseña a admin.

Paso 4. Inicie sesión en la interfaz gráfica de usuario de VSOM para cambiar la contraseña a la contraseña deseada.

VSOM 7.0

Si olvida la contraseña de administrador para VSOM, restablezca la contraseña a Cisco123 iniciando sesión en la línea de comandos del servidor VSOM como 'localadmin' y siga los pasos:

Paso 1. Establezca una sesión SSH en el servidor de videovigilancia de Cisco a través de una aplicación como putty, y autentique con la cuenta de administración local.

Paso 2. Ejecute el comando sudo su - para cambiar al modo superusuario.

Paso 3. Ejecute el comando dado para cambiar la contraseña.

linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "update userinfo set PASSWORD = 'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07' donde NAME = 'admin';"

Esto cambiará la contraseña de la cuenta de administrador para VSOM a Cisco123.

Restablecer la contraseña de la cuenta raíz en el servidor VSM 6.x para el inicio de sesión en la GUI

La contraseña raíz de la GUI en VSM 6.x es diferente de la contraseña de inicio de sesión raíz de CLI Linux.

Paso 1. Establezca una sesión SSH en el servidor de videovigilancia de Cisco a través de una aplicación como putty y autentique con la cuenta raíz. La contraseña predeterminada de la cuenta raíz es secur4u.

Paso 2. Conéctese a mysql y ejecute el comando mysql.

Verá el mensaje mysql como se muestra en la figura.

Paso 3. Conéctese a la base de datos de base de datos mediante el comando use bas;

Paso 4. Cambie la contraseña para la cuenta raíz con el uso de los comandos dados:

update bas_users set password ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" donde id = 1;

Este comando cambiará la contraseña a secur4u.

or

update bas_users set password ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" donde id = 1;

Este comando cambiará la contraseña a Cisco123.

Cambio de la contraseña de administrador local en VSM 7.x

Paso 1. Establezca una sesión SSH en el servidor de videovigilancia de Cisco a través de una aplicación como putty, y autentique con la cuenta localadmin.

Paso 2. Escriba el comando passwd e ingrese la contraseña actual y luego la nueva contraseña.

Cambiar la contraseña raíz de CLI en VSM 6.x

La contraseña raíz de CLI utilizada para iniciar sesión en Linux en VSM 6.x es diferente de la contraseña de inicio de sesión raíz de la GUI.

Paso 1. Establezca una sesión SSH en el servidor de videovigilancia de Cisco con una aplicación como putty y autentique con la cuenta raíz. La contraseña predeterminada de la cuenta raíz es secur4u.

Paso 2. Utilice el comando passwd para cambiar la contraseña raíz.