Contenido

Introducción

¿Qué blades MSE 8000 se pueden utilizar en el clúster de servidores blade?

Introducción

Este documento describe qué blades se pueden agrupar en clúster en el chasis Cisco TelePresence Mobility Service Engine (MSE) 8000.

¿Qué blades MSE 8000 se pueden utilizar en el clúster de servidores blade?

Puede agrupar hasta tres blades MSE 8510 si todos ejecutan la versión 4.1 o posterior de la unidad de control multipunto (MCU). Puede agrupar hasta tres blades MSE 8710 si todos ejecutan TelePresence Server versión 2.1 o hasta cuatro servidores blade si todos ejecutan la versión 2.2. Puede alojar más de un clúster en un chasis, junto con blades independientes u otros clústeres, siempre que no utilice la ranura 10 para ningún blade en clúster. El blade Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 debe estar en la ranura uno y las otras nueve ranuras pueden utilizarse para cualquier otro tipo de blades MSE 8000.

Consejo: Para obtener más información, consulte "Introducción a la agrupación en clústeres" en la ayuda en línea.