Contenido

Introducción

¿Es Codian miembro de un sistema de conformidad con los RAEE?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW Productos MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MSE 8000 y Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. ¿Es Codian miembro de un sistema de conformidad con los RAEE?

Codian es miembro de un sistema de cumplimiento de REPIC con los RAEE (residuos de equipos eléctricos y electrónicos). Para deshacerse de los equipos Codian en el Reino Unido, póngase en contacto con REPIC ( A.www.repic.co.uk ). REPIC ha establecido un sistema para recoger RAEE no domésticos en nombre de los miembros del sistema que tienen obligaciones de productores no domésticos de RAEE en virtud del Reglamento sobre RAEE de 2006.

Hay una página en el sitio web de REPIC que detalla lo que un usuario final debe hacer si tiene un artículo de RAEE que quiere descartar y considera que es responsabilidad de Codian Ltd tratarlo. La página describe algunas comprobaciones iniciales que debe realizar antes de ponerse en contacto con REPIC, un número de teléfono al que llamar y la información que REPIC le solicitará.

Codian es responsable de todas las cuestiones relacionadas con los RAEE en el Reino Unido en relación con sus productos, pero no en ningún otro país dentro de Europa. Fuera del Reino Unido, póngase en contacto con sus distribuidores para resolver cualquier problema con los RAEE.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems