Contenido

Introducción

¿Qué MIB SNMP soportan los productos Codian?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW productos MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 y Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. ¿Qué MIB SNMP soportan los productos Codian?

Somos compatibles con el protocolo simple de administración de red (SNMP), que permite utilizar las herramientas de gestión de red existentes (como el monitor HP OpenView) para supervisar los productos de Codian. Los productos Codian tienen soporte genérico MIB II para el sistema básico y la red. Las unidades y los blades pueden recibir y responder a las solicitudes SNMPv1 y SNMPv2c y admitir varias MIB estándar como se muestra a continuación. (Todos los mensajes de trampa SNMP se envían mediante SNMPv1.)A.

- RFC 1213 (solo lectura)

- system

- Interfaz

- at

- IP

- icmp

- tcp

- udp

- snmp

Además, el VCR IP admite UCD-SNMP para el uso del disco.

También se soportan las siguientes trampas estándar:

- Inicio frío

- Falla de autenticación

Nota: No se utilizan MIB propietarios de TANDBERG Codian. Todas las MIB son de sólo lectura.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems