Contenido

Introducción

¿Qué puertos utilizan los productos TANDBERG Codian y TANDBERG ConferenceMe?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 y Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. ¿Qué puertos utilizan los productos TANDBERG Codian y TANDBERG ConferenceMe?

Todos los productos TANDBERG Codian hacen conexiones IP TCP y UDP. En este artículo se describen los puertos utilizados para ambos tipos de conexión.A.

Puertos utilizados por productos Codian

Puertos entrantes

- FTP - TCP:21 + puertos efímeros TCP (es decir, dinámicos en lugar de fijos) utilizados para el modo pasivo

- HTTP - TCP:80

- HTTPS - TCP:443

- H.323 - TCP:1720 + puertos efímeros TCP para llamadas entrantes

- RTSP - TCP:554

- Transmisión del Reproductor de Windows Media - TCP:1755

- SNMP - UDP:161

- Las llamadas H.323 salientes involucran conexiones TCP de puertos efímeros TCP a TCP:1720 y varios puertos efímeros TCP

- Las llamadas TCP SIP salientes implican conexiones de puertos efímeros TCP a TCP:5060

- Las llamadas TCP SIP salientes implican conexiones de puertos efímeros TCP a TCP:5061

- Las trampas SNMP salientes se envían desde los puertos efímeros UDP al puerto 162

- Los medios (incluidos los mensajes de audio, vídeo y FECC) son UDP de puertos efímeros a puertos efímeros.

- Los productos TANDBERG Codian asignan puertos efímeros entre 49152 y 65535. Es posible cambiar los puertos en los que los productos Codian reciben y establecer conexiones. Por ejemplo, de forma predeterminada los productos Codian escuchan las llamadas H.323 al puerto 1720 y las conexiones del navegador web al puerto 80, pero se pueden cambiar. Vaya a Red > Servicios.

Puertos salientes

- RAS - UDP:2222 para mensajes de cliente de gatekeeper y UDP:1719 para el servidor de gatekeeper integrado (si está habilitado)

Puertos utilizados por ConferenceMe

La señalización, incluida la configuración de llamadas, utiliza el puerto 80 en la MCU de Codian y un puerto arbitrario en el PC que ejecuta ConferenceMe. ConferenceMe probará UDP primero para el transporte RTP, que utiliza el puerto 5082 tanto en la MCU de Codian como en la PC que ejecuta ConferenceMe, pero si esta conexión falla por la razón que sea, el cliente utilizará TCP (usando los mismos puertos como UDP) para el proceso de señalización.

Nota: Para permitir que ConferenceMe utilice TCP si la conexión UDP falla, seleccione Permitir volver a los medios utilizando TCP en la página Settings > Streaming.

El puerto UDP se puede configurar tanto en el cliente PC (consulte la documentación del PC) como en la MCU Codian. Para configurar el servicio UDP utilizado por ConferenceMe, vaya a Red > Servicios y en la sección de servicio UDP, edite la opción Medios tunelizados.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems