Contenido

Introducción

¿Qué versiones de .NET e IIS son necesarias para que el servidor de Windows instale TMS?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Qué versiones de .NET e IIS son necesarias para que el servidor de Windows instale TMS?

Como parte del proceso de instalación, cada versión de TMS comprobará automáticamente si el servidor tiene instaladas las versiones correctas de .NET e IIS.A.

- Las versiones 12.0 y posteriores de TMS requieren .NET versión 3.5.

- Las versiones 11.5 a 11.9 de TMS requieren .NET v2.0

- Las versiones 9.0 a 11.1 de TMS requieren .NET 1.1

Si aún no está presente en el servidor, .NET 3.5 debe estar instalado antes de instalar la versión 12 de TMS. El instalador de .NET 3.5 se encuentra en el CD de TMS.

Para las versiones anteriores, .NET 1.1 o .NET 2.0 será instalado por el instalador de TMS si no está presente.

La versión de IIS está vinculada al sistema operativo Windows.

- Windows 2008 tiene IIS7

- Windows 2003 tiene II6

- Windows 2000 tiene IIS5

El instalador de TMS comprueba la presencia de IIS como parte de la instalación e instalará automáticamente IIS si no está instalado actualmente en el servidor.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems