Contenido

Introducción

¿Qué es el MTBF en el Servidor del Dispositivo TMS?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Qué es el MTBF en el Servidor del Dispositivo TMS?

El MTBF (tiempo medio entre fallos) del servidor del dispositivo TMS es de 45500 horas (5,19 años). A.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems