Contenido

Introducción

¿Puedo tener varios servidores TMS administrando el mismo sistema?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Puedo tener varios servidores TMS administrando el mismo sistema?

No, un sistema sólo puede ser administrado por una sola instalación de TMS. Una instalación de TMS son todos los servidores TMS que comparten la misma base de datos back-end. Es posible que otros dispositivos que supervisan SNMP u otros servicios sigan administrando los sistemas, pero no pueden entrar en conflicto con la configuración de administración aplicada por TMS.A.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems