Contenido

Introducción

¿Cuándo se aplican las plantillas de TMS a los sistemas?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Cuándo se aplican las plantillas de TMS a los sistemas?

Las plantillas se aplican a los sistemas inmediatamente después de utilizar la funcionalidad A.Set on Systems. Las plantillas son una configuración única y no se aplican de nuevo a menos que se repita Establecer en sistemas. Excepciones a esto son plantillas que se han establecido como plantillas persistentes en un sistema. La plantilla persistente activa se aplicará cada vez que se reinicie el sistema.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems