Contenido

Introducción

¿Qué tamaño tiene la base de datos de TMS y cuánto crece?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Qué tamaño tiene la base de datos de TMS y cuánto crece?

Microsoft SQL Server establece y administra automáticamente el tamaño de la base de datos TMS física. La base de datos crecerá automáticamente para satisfacer las necesidades de TMS. La tasa de crecimiento depende del tamaño y la ocupación de la red gestionada. TMS proporciona mantenimiento automático de la base de datos para administrar el crecimiento en A.Herramientas administrativas > Mantenimiento del servidor TMS, donde puede establecer límites de retención de datos.

Las implementaciones más pequeñas (menos de 100 sistemas) pueden, de media, esperar tamaños de base de datos de entre 50 MB y 2 GB. Las implementaciones medianas (sistemas de 100 a 500) pueden esperar bases de datos del orden de 1 GB a 6 GB, y las redes muy grandes o muy pesadas pueden esperar bases de datos de aproximadamente 6 GB a 10 GB.

Nota: Las extensiones de tamaño proporcionadas aquí no son límites, sólo aproximaciones. El tamaño real de la base de datos variará.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems