Contenido

Introducción

¿Por qué al hacer clic en el icono Telnet de un sistema aparece el error "La página Web no se puede mostrar" cuando se utiliza Internet Explorer?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se refiere a Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Por qué al hacer clic en el icono Telnet de un sistema aparece el error "La página Web no se puede mostrar" cuando se utiliza Internet Explorer?

R. Microsoft ha deshabilitado la capacidad de abrir direcciones URL de Telnet en Internet Explorer, lo que hace que esta funcionalidad no esté disponible cuando se usa Internet Explorer como explorador web para TMS.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems