Contenido

Introducción

¿Cuándo utilizará TMS los URI H.323 para marcar?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Management Suite.

P. ¿Cuándo utilizará TMS los URI H.323 para marcar?

Si la zona IP a la que se asocia un sistema tiene definido el nombre de dominio URI, TMS asume que cualquier sistema de esa zona registrado en un gatekeeper H.323 puede realizar o recibir llamadas H.323 usando URI para el alias.A.

TMS no marcará el URI entre dos sistemas que están asociados a la misma zona IP, sino que marcará por E.164 en su lugar. Si los sistemas están asociados a diferentes zonas IP y ambas zonas tienen el nombre de dominio URI definido, TMS utilizará un URI agregando el nombre de dominio URI al alias del sistema al que se va a llamar.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems