Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuración mediante Postman

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo habilitar el seguimiento detallado de los registros de Cisco Meeting Server (CMS) a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API). Con esta función, el seguimiento detallado actual disponible en la página web admin, ahora se puede habilitar también a través de la API de administración.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Configuración de CMS.

- Configuración de API.

- Configuración de Postman.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la versión 3.2 de CMS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Abra la interfaz gráfica de usuario (GUI) de CMS y vaya a Configuration > API.

Paso 2. En la lista, seleccione el parámetro /api/v1/system/timedLogging.

Paso 3. Seleccione Ver o editar.

Paso 4. Modifique el parámetro deseado y seleccione Modificar.

Nota: El parámetro timedLogging corresponde a la duración de segundos durante los cuales se activa ese subsistema de registro. Al establecer un parámetro en 0 o en nada se desactiva un subsistema de registro.

Configuración mediante Postman

Paso 1. Abra la configuración de Postman y conéctese a CMS.

Paso 2. Enviar una solicitud GET a https://CMS-IP:8443/api/v1/system/timedLogging.

Paso 3. Identifique el parámetro que desea cambiar y copie el valor. Por ejemplo, activeControl.

Paso 4. Vaya a la ficha Body y pegue el parámetro copiado en el paso 3, activeControl, en la columna KEY .

Paso 5. Configure el nuevo valor en la columna Valor, y seleccione el método PUT para enviar la solicitud a https://CMS-IP:8443/api/v1/system/timedLogging, como se muestra en la siguiente imagen:

Verificación

Paso 1. Navegue hasta CMS > Logs > Detallado seguimiento y verifique que la depuración esté habilitada.

Paso 2. Una vez que habilita los debugs, los registros de CMS muestran las siguientes líneas:

Line 217707: Jul 3 15:01:22.811 user.info cms1 host:server: INFO : Active control tracing now enabled

Line 217708: Jul 3 15:01:42.994 user.info cms1 host:server: INFO : BFCP tracing now enabled

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.