Contenido

Introducción

¿Por qué la información del sistema muestra 1920*1088 píxeles al realizar llamadas con 1080p utilizando el códec TANDBERG?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 y Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Por qué la información del sistema muestra 1920*1088 píxeles al realizar llamadas con 1080p utilizando el códec TANDBERG?

Esta respuesta es válida para los siguientes productos:A.

TANDBERG EX90

Códec TANDBERG C20

Códec TANDBERG C40

Códec TANDBERG C60

Códec TANDBERG C90

1080p es 1920*1080 píxeles. Sin embargo, para poder codificar la imagen, la resolución debe ser divisible por 16. La imagen se divide en bloques de macro de 16*16 píxeles cuando se codifica, por lo que recibirá una resolución de 1920*1088 en lugar de 1920*1080.

Nota: El códec añadirá 8 líneas negras en la parte inferior de la imagen codificada. Estas líneas se eliminarán de nuevo en el otro extremo. No se utiliza ninguna escala para lograr esto.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems