Contenido

Introducción

¿Cómo se restablecen los parámetros de fábrica del TANDBERG EX90?

Información Relacionada

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Cómo se restablecen los parámetros de fábrica del TANDBERG EX90?

Esta respuesta es válida sólo para TANDBERG EX90.A.

1. Desenchufe el cable de alimentación eléctrica.

2. Vuelva a conectar el cable de alimentación.

3. Mantenga pulsado el botón de encendido inmediatamente cuando se ilumine el LED verde de la esquina inferior izquierda. Mantenga pulsado hasta que la luz se apague y vuelva a encenderse después de aproximadamente 10 segundos.

4. Suelte el botón de encendido y púlselo dos veces en un plazo de dos segundos.

El TANDBERG EX90 se ha restablecido a los valores predeterminados de fábrica.

Un restablecimiento de fábrica también se puede realizar ejecutando un único comando API.

Inicie sesión en TANDBERG EX90 como admin usando SSH (Secure Shell):

1. Ejecute el comando API: xCommand systemunit FactoryReset Confirm: Yes

2. El sistema se reiniciará

El procedimiento se restablecerá o eliminará:

- Todas las contraseñas a los valores predeterminados de fábrica

- Todas las configuraciones a los valores predeterminados de fábrica, incluidos los parámetros SIP y H.323

- Libreta telefónica local

- Todos los registros

- información DHCP

El procedimiento no eliminará la versión de software ni las teclas de opción.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems