Contenido

Introducción

Problema

Solución

Componentes necesarios:

Procedimiento

Introducción

Este documento describe cómo omitir el requisito del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) cuando el servidor DHCP no está disponible en MX700/MX800/SX80 que ejecuta el software CE.

Colaborado por Ramon Hernández López, Ingeniero del TAC de Cisco.

Problema

Cuando se instala recientemente MX700/MX800/SX80 o después de un restablecimiento de fábrica del códec, el dispositivo busca la configuración IP a través de DHCP pero si la opción DHCP está desactivada y se intenta insertar la configuración IP manualmente, el dispositivo rechaza la configuración y muestra un mensaje que indica que no se puede encontrar el servidor DHCP.

De las notas de la versión:

Los terminales siempre utilizan la opción 150 en la solicitud DHCP. Esto no se puede configurar.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/software/ce8/release-notes/ce-software-release-notes-ce8.pdf

Solución

Componentes necesarios:

- Portátil con Putty (o software similar)

- Cable USB RS232(DB9)

Procedimiento

Paso 1. Conéctese al puerto COM del códec.

Paso 2. Obtenga el número de puerto COM y establezca la velocidad en baudios en 115200 bps.

Paso 3. Abra Putty, seleccione Connection type (Tipo de conexión): Serial, establezca la velocidad en 115200 y escriba el número de puerto COM.

Paso 4. Inicie sesión con el nombre de usuario como admin y no se requiere la contraseña.

Ingrese estos comandos con la información complementaria.

Asignación de IPv4 de la Red xConfiguration: Estática

Dirección IPv4 de la Red xConfiguration: x.x.x.x

xConfiguration Network IPv4 SubnetMask: x.x.x.x

Gateway IPv4 de la Red xConfiguration: x.x.x.x

Después de ingresar estos comandos, el dispositivo aceptará la dirección IP y pasará a los siguientes pasos para finalizar la configuración inicial.