Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo instalar el certificado mediante la Función Proxy de Autoridad de Certificación (CAPF) para los terminales inmersivos IX5000/IX5200 de Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimientos prácticos de sistemas IX (sistemas de colaboración envolvente)

- Conocimiento de CUCM (Cisco Unified Communications Manager)

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estos componentes:

- IX5000/IX5200

- CUCM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Cuando el sistema Cisco TelePresence IX recibe un desafío de autenticación de un autenticador, la unidad responde con el certificado instalado de fabricación (MIC) o el certificado de significación local (LSC).

Si se instalan el MIC y el LSC, el sistema utiliza el LSC para la autenticación. Si el LSC no está instalado, en ese caso la unidad Cisco TelePresence IX utiliza el MIC, ya que el fabricante incorpora el MIC en el sistema.

Para autenticar el sistema Cisco TelePresence IX mediante el LSC, debe instalarlo manualmente en el sistema mediante la función de proxy de autoridad certificadora (CAPF) en Unified CM.

Configurar

Esta sección proporciona los pasos de configuración necesarios.

Paso 1. Inicie sesión en la interfaz de administración de CUCM.

Paso 2. Agregue el perfil de seguridad al sistema Cisco TelePresence IX realizando los siguientes pasos:

1. Seleccionar dispositivo > teléfono

2. Seleccione Buscar para encontrar el sistema Cisco TelePresence IX existente que desea configurar

3. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro Información específica del protocolo y localice la lista desplegable Seguridad del dispositivo

4. En la lista desplegable Perfil de seguridad del dispositivo, seleccione el perfil de seguridad segura

5. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information y cambie estos parámetros

- Para Certificate Operation seleccione Install/Upgrade

- Para Authentication Mode seleccione By Authentication String

Este ejemplo proporciona un ejemplo del cuadro de información de la función de proxy de la autoridad de certificación (CAPF):

6. Seleccione Generate String para generar una cadena única.

Tome nota de la cadena que se generó, ya que debe utilizarla más adelante.

Paso 3. Seleccione Guardar y, a continuación, Aplicar configuración para guardar los parámetros.

Paso 4. Inicie sesión en la interfaz de administración IX5000/IX5200.

1. SelectConfiguration > Call Control Manager

2. En el campo Cadena de autenticación CAPF, introduzca la cadena de autenticación que se generó desde CUCM en el paso anterior

3. Seleccione Aplicar y se reiniciarán IX5000/IX5200

Esto proporciona un ejemplo de una interfaz IX Call Control Manager:

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Una vez que el sistema IX5000/IX5200 esté activo y en funcionamiento, y después de completar con éxito el proceso CAPF, inicie sesión en la interfaz de administración IX5000/IX5200.

Paso 1. SelectConfiguration > Certificates

Paso 2. El certificado CAPF se ve en la lista de certificados con filename capf0.pem

Esta imagen proporciona un ejemplo de una lista de certificados de un sistema IX5000/IX5200:

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

Si el proceso CAPF no se realiza correctamente, el certificado CAPF no se ve en la lista de certificados (que se muestra en la imagen anterior). Utilice los siguientes pasos para solucionar este tipo de situaciones:

Paso 1. Inicie sesión en la interfaz de línea de comandos (CLI) IX5000/IX5200. Ejecute el comando show security authstring.

Si este comando devuelve la misma cadena que generó CUCM anteriormente, esto confirma que se ha hecho la autenticación, sin embargo el IX5000/IX5200 no puede descargar el certificado.

Paso 2. Inicie sesión en la interfaz de administración IX5000/IX5200:

1. SelectConfiguration > Call Control Manager

2. Seleccione el botón Eliminar lista de confianza de certificados

3. Seleccione Apply y el IX5000/IX5200 se reinicia

Esto proporciona un ejemplo de una interfaz IX Call Control Manager:

Si el certificado CAPF todavía no se ve en la lista de certificados, restablezca el dispositivo de fábrica con los pasos proporcionados en el paso 3.

Paso 3. Inicie sesión en la interfaz de administración IX5000/IX5200:

1. Seleccione Restart/Reset > Factory Reset

2. SelectFactory Reset

Esta imagen proporciona un ejemplo de cómo realizar el restablecimiento de fábrica en el sistema IX5000/IX5200:

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

- Cisco TelePresence serie IX5000

- Cisco TelePresence serie IX2000