Contenido

Herramientas y marcos de referencia populares

Hay disponible una amplia gama de herramientas comerciales y de código abierto para realizar pruebas de automatización:

Gremio de pruebas +1

- Selenio: Un marco de código abierto ampliamente utilizado para automatizar las interacciones de los navegadores web, compatible con varios lenguajes de programación como Java, Python y C#.

- Apio: Herramienta de código abierto para automatizar aplicaciones móviles (nativas, híbridas y móviles) en plataformas iOS y Android.

- Ciprés: Un marco JavaScript moderno y fácil de desarrollar para pruebas web integrales que funcionan directamente en el navegador.

- Dramaturgo: Un marco respaldado por Microsoft que permite realizar pruebas fiables de extremo a extremo en los navegadores web modernos (Chromium, Firefox, WebKit).

- Katalon Studio: Una completa herramienta todo en uno compatible con pruebas web, móviles y API con opciones de scripts sin código y con código completo