Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Cómo determinar el analizador de transacciones que recopila datos

Método 1

Método 2

Información Relacionada

Introducción

Esta nota técnica describe los pasos para determinar si Transaction Analyzer recopila datos correctamente.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Transaction Analyzer 1.95 o posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Cómo determinar el analizador de transacciones que recopila datos

Hay dos métodos diferentes disponibles para determinar si Transaction Analyzer está recopilando datos.

Método 1

Puede ejecutar un informe para determinar si el analizador de transacciones está recopilando datos. Complete estos pasos:

1. Vaya al servidor de informes, que normalmente se encuentra en http://<report_server>/reports.

2. Vaya al informe, que se encuentra en Home > Tidal Transaction Analyzer <report_server> > Tidal Transaction Analyzer Status.

3. Ejecute el informe y podrá encontrar el número de registros procesados para cualquier servidor SAP en el último día.

Método 2

Otra forma de comprobarlo es revisar el Editor del Registro. Complete estos pasos

1. Abra el Editor del Registro (regedit.exe) en el servidor del analizador de transacciones.

2. Vaya a la clave de registro para cualquier servidor SAP en particular, normalmente en HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > Tidal Software > Tidal Transaction Analyer > SAP para una máquina de 64 bits.

Nota: Si la máquina tiene 32 bits, la trayectoria del registro es la misma menos el componente Wow6432Node.

3. Dentro de esta clave, verá muchos GUID. Busque en cada uno de ellos la clave SystemId del servidor al que desea realizar un seguimiento. También verá una fecha en la clave LastAuditPollTime.

4. Actualice el registro (presione F5) con tanta frecuencia y LastAuditPollTime siga aumentando en el tiempo.

Si determina que su sistema no está recopilando registros, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente tal y como se describe en la documentación de TEO.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems