Contenido

Introducción

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe por qué las colas que ya no son necesarias no se pueden eliminar en el panel Colas.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Scheduler.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

No se puede eliminar una cola si hay registros de ejecución de trabajo asociados a ella. La tabla jobrun contiene una relación de clave externa con la tabla quemst.

Solución

Para resolver este problema, realice una de estas acciones:

- Limpie manualmente todos los registros de ejecución de trabajo asociados a la cola.

- Seleccione la opción Automatic Daily History Cleanup System Configuration para que estos registros se purguen automáticamente una vez que el período de retención haya caducado.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems